# Поэту суждено оставить..

Аноним Asten

Поэту - суждено - оставить

Слова - Любви - что хочет - славить

Чем - дорога - ему - Планета

Да - Женщина - в Любви - сюжета .


Об - этом..... многое расскажет

Слова - Любви - в суть - негой - свяжет

На - это - в нем - Любви - права

Ведь - нега - в сердце - в суть - жива .


Жива - на взлёте - вдохновенья

Стремленья - к Женщине ... волненья.....

В - нём - бесконечные просторы

Любви - желания - узоры .


Любви - желания и славить

Сколько - в суть - жив - знать - не оставить

Знать - не оставить - те - слова

Где - Женщина - в Любви - жива.................


- 12 - 2014 г 10 - 22 .