# А мы работаем без Мвс...

Борис Сергеевич Булатов

Порвался кабель вдрызг,

Молчит прибор.

Придется в лагерь вниз

Спускаться с гор.

А мы работаем

Без МВС*,

По горкам топаем:

То влез, то слез.

Уклончик градуса

Под двадцать три,

Шагай и радуйся,

На кнопку жми.


Хотел отсчет я взять,

Вдруг слышу шум:

Напарник мой опять

Нырнул в курум.

Поскольку в связке мы,

За ним и я,

Лишь крикнул ласково:

"Ну, что ж ты, бля?!"


Порвался кабель вдрызг,

Молчит прибор.

Придется в лагерь вниз

Спускаться с гор.

Не до природы нам,

Не до красот,

Эстет и меломан

Здесь не живет.

*Прим.: МВС - магнитовариацион-

ная станция

Б.Булатов и Д.Каплун, июль 1994, БАМ, п.Олёкма