# Мой Кай

Борис Сергеевич Булатов

Мой Кай, прими для бодрости стакан,

Живи вовсю, пока в порядке печень.

Застыл под елью снежный истукан

И думает, наверное, что вечен.

Д. М.

* * *

Мой Кай, прими для бодрости стакан,

Живи вовсю, пока в порядке печень.

Застыл под елью снежный истукан

И думает, наверное, что вечен.


Козы́рный туз в колоде зимних карт,

Колдующий ночами по привычке.

Но мы-то знаем: на подходе март,

А он расставит точки и кавычки.


Здесь не задать с испуга стрекача,

Заноют разом скованные раны,

Начнут ручьи безумствовать, журча,

И мат поставят снежному болвану.


А ты, мой Кай, свободен и здоров,

Твоя стрела стоит на цифре восемь,

Есть время наломать немало дров,

Ведь далека, как сказка, жизни осень.


Храня лояльность правилам игры,

Ты всемогущ в пределах фотошопа,

В твоих руках рождаются миры. . .


Но встань со льда, не то застудишь жопу!