# Попадания за весь бой. Взгляд с русской стороны

Глеб Борисович Дойников

Все попадания замеченные с русской стороны. В конце файла кусок с 4-мя ЭБР, Асахи, Ретвизан и Цесаревич. Попадания и повреждения.

Описаловка схемы:

под номерами - ВсКр

Боевые отряды обозначены номерами отрядов, если в сборе.

У японцев из видимых:

2 БО(А) Идзумо, Ивате

2БО(В) Чилийцы, т.е. Фусо (с 10") и Конго

3 БО Касаги, Читосе, Иосино, Цусима

4 БО Ниитака, Отова, Акаси, Идзуми

6 БО Нанива, Такачихо, Сума, Акицусима Уточнил у Эшенбаха, оказывается строй японских ГС не такой, потому предидущее не числить, должно быть так: головной Токива (8 миль до Лены, 9 миль до Руднева), затем Хацусе, Асахи, Микаса, Сикисима, Адзума, Фудзи, Ясима, Якумо

Значит так ... прошло еще 12 минут (время 07.42)

Новик , попав под обстрел (стреляли 2 БрКр 2БО А) отвернул на С. Одно попадание в Новик 6" фугас (в катер - разрушен, небольшие осколочные повреждение третьей трубы и надстроек, пока ни на что не влияет),в 08.40 обстрел Новика прекратился (45 кабельтовых).

Отстрелял Корейцем по Фусо. Всего выпущено 10 снарядов с дистанций 62-51 каб, попаданий нет (и в мателоты тоже, большой боковой разброс), десятый снаряд (фугас) лег у борта Фусо, но серьезных повреждений не причинил (51 каб). Но прицел и целик в принципе определены верно.

Отстрелял по Токиве (51-56 каб, стальные фугасы с ТНТ и взрывателем Барановского), наблюдались накрытия (Победа стреляла двухорудийными залпами, т.е. залп и второй с коррекцией результатов первого). Повреждений и прямых попаданий не заметно, но Токива получила небольшой дифферент на нос. Всего выпущено 23 снаряда (одна осечка гальванической трубки), т.е. 12 полузалпов.

09.00-09.06

Баян

12" ББ - кормовая рубка навылет,

6" фугас в главный пояс, непробил

6" фугас в корму с небольшим пожаром

6" фугас снес верхушку 4 дымовой трубы

6" фугас разбил формарсПо вероятности выпало 3 12" попадания, но 2 из них пришлись над палубой (они тоже входят в вероятность попадания, т.к. в артил.модель цель - паралелепипед с размерами корабля, т.е. в паралелепипед попало, но при отсмотре места попадания, оказалось, что фактически не попало). Ну и стволов мало по Баяну стреляло, из-за неудобных углов.

Россия

12" коммон попал в главный пояс, непробил

12" коммон прямым попаданием уничтожил 6" пушку пр.б. , осколками посекло 3ю трубу

6" фугас попал в адмиральский салон, пожар.

Рюрик

8" фугас в палубу полубака у шахты подачи, возгорание зарядов 190 мм, баковая 190 мм не стреляет (расчет тушит пожар)

Японцы

Микаса

множественные накрытия и попадания, зафиксированы попадания в р-не носового мостика или башни, многочисленные возгорания, разбита кормовая труба (но не упала), разбит формарс

Сикисима

снесена форстеньга

неустойчиво ведет себя на курсе (к 09.18 нормально держит строй)


09.06-09.12

Баян

6" фугас в палубу у грот-мачты

6" фугас в палубу юта, на юте пожар

Россия

8" фугасом разбита 6" Л.б.

8" фугасом (разрыв на юте) повреждена ютовая 190 мм, пожар на юте усилился и слился с пожаром в адмиральском салоне.

Громобой

6" фугасом разбита носовая ходовая рубка

6" фугасом разбита 6" правого борта

Микаса

несколько попаданий,

отмечен пожар в корме и попадание в носовую башню


09.12-09.18

Россия

12" ББ попал в верхнюю палубу, пробил бронепалубу, разорвался во 2 м котельном отделении, КО выведено из строя

10" коммон - пробил борт, взорвался над бронепалубой, взрывом проломило бронепалубу над погребом БЗ 6" и возгорание в погребе, затопление погребов 6" и 190 мм для предотвращения взрыва, (принято 300 т.воды), пожар в помещениях над бронепалубой, руль немного вправо (рулевая машина действует, но перебиты штуртросы и валиковый привод, вахта в румпельном отделении отрезана пожаром в вышерасположенном адмиральском салоне и не может получать команды). Россия потихоньку катится вправо, уменьшены обороты левого винта для компенсации


8" коммон в палубу юта пр.борт, пробил палубу юта, разорвался под 190 мм орудием правого борта, разрушил фундамент, пожар в офицерских каютах и помещениях.


9: 42 - 9: 48?

В общем ничего страшного (но Цесарю досталось)


Фусо - накрытия, пожар, вышел из зоны огня (стрелял А3)


Конго - попадания в борт, небольшие пожары в носу и корме (стреляли А3 и Цесарь)

Ивате - накрытия и попадания, пожар в средней части(стреляли Победа и Ретвизан)


Микаса - небольшой пожар в средней части (стрелял Пересвет)

Адзума - два попадания, видимых повреждений нет (стрелял Ослябя)


Токива - накрытия и попадания, замолчала носовая башня, пожар в носу (стреляли Громобой и Баян)


Асахи - попадание между трубами, небольшой пожар (стреляли Петропавловск и Полтава)


Повреждения:

Ал3

Попадания в главный и второй пояс без пробития,

попадание 6' в спардек, пожар продолжается,

2 6дм фугаса в нос над бронепоясом, пробоина 2*3 м, сдвинута бронеплита, небольшая течь


Итого:

Боеспособность не снизилась, но ослаблены бронеплиты, есть протечки корпуса и большая пробоина над вторым поясом в носу (может проявить себя в случае роста осадки/крена

Пожар на спардеке продолжается


Цесарь

Попадания в главный и второй пояс в т.ч. пробитие второго пояса в корме 8' коммоном со взрывом, надводное

6' в кормовую башню ГК, взрыв, система отката левого 12' вышла из строя, затруднен поворот башни (таки мамеринец)


6' фугас в заклиненную 6" кормовую башню, выведено из строя правое 6" орудие


6' фугас в борт над вторым поясом в носу, пробил, не взорвался, лежит в таранном отсеке, захлестывает;

6' фугас в носовую трубу, снижение тяги;

6' фугас в барбет носовой 6" башни ПрБ, взорвался, непобил;

2 6' попадания в борт над вторым поясом (в бывшую батарею) взорвались, большая надводная пробоина , пожар

6' попадание в правое крыло нижнего мостика, взорвался, крыло разрушено

6' фугас в борт спардека (в корму от средней башни) взорвался, пожар

8' коммон в кормовую рубку, пробил, взорвался, разрушил


Итого:

Вышло из строя 12' орудие,

Разбито 6' орудие ране заклиненной башни

Надводное пробитие второго пояса в корме

Большая надводная дыра в борту над вторым поясом на месте бывшей батареи, пожар там же

Пожар палубой выше

Разрушена кормовая рубка

Повреждена носовая труба (снижена мощность)


Ретвизан


6' фугас в пояс, взорвался, непробил

6' фугас в третью трубу, взорвался, снижена тяга

8' коммон в третью трубу, навылет, невзорвался, мощность 3й кочегарки снижена на 50%

6' фугас в борт рядом с верхним 6" кормовым

казематом, взорвался, небольшой пожар


Итого:

Повреждена 3 труба, снизилась мощность (16 узлов держать может)

Небольшой пожар

Пожар на баке и юте потушен, носовая башня может вести огонь.


Победа


8' фугас рядом с ахтерштевнем, небольшие осколочные повреждения кормы


Боеспособность сохранилась

09.48-09.54

Конго - 2-3 попадания, дифферент на нос (стрелял А3)

Идзумо - не зафиксировано попаданий, (стрелял Цесарь)

Ивате - несколько попаданий, пожар в корме, перестала действовать носовая башня , в кормовой башне стреляет одно орудие (стрелял Ретвизан)

2 БО снизил ход до 17 узлов.


Токива - несколько попаданий СК, пожар в носу, носовая башня не действует, в корме стреляет одно 8' орудие (стреляли Петропавловск и Полтава)


Хатсусе - небольшой пожар на баке (стрелял Севастополь)


Асахи - несколько попаданий, дифферент на нос, пожар в средней части (стреляли Сисой и Святители - носовыми башнями, Громобой и Баян бортом)


Теперь по своим:


Ал-3

8' коммон в спардек, пожар;

8' коммон в ГПВЛ, взорвался, непробил;

8' коммон в ГПВЛ напртив носового барбета 12", взорвался, непробил, сдвиг плиты поступление воды.


6' фугас в спардек у кормовой башни Прб, взорвался, повреждение мамеринца;

6' фугас в спардек над средней башней, взорвался, пожар усилился;

6' фугас в барбет кормовой башни 6", взорвался, непробил;

6' фугас в ГПВЛ, взорвался, непробил


6' коммон в полубак между носовой 6" и носовой 12" башнями, взорвался, небольшой пожар


6' фугас в кормовую рубку, взорвался;

6' фугас в бывшую батарею, взорвался, непробил;

6' фугас в ГПВЛ, взорвался, непробил


Кроме того оторвало ствол левой носовой 6' Пр б.

Всего принято 410 т воды ( в основном фильтрация), включая 120 т для выравнивания крена и 100 т скопилось при тушении пожаров, метацентрич высота 0,45 м (из-за высокорасположеной пожарной воды), крен ок.1 град на Пр Б, но непотопляемость в целом неплохая благодаря полному поясу (91 % от исходной). Ход и управляемость сохраняются. Сильный пожар на спардеке.

По состоянию похож на себя в РИ


Цесаревич


6' фугас в боевую рубку, взорвался, непробил;


12' коммон в спардек, пробил, взорвался, пожар в офицерских каютах


6' фугас в носовую башню ГК, взорвался, непробил,

6' фугас в барбет носовой 6" башни, взорвался, непробил;

6' фугас в палубу спардека, взорвался. Пожар;

6' фугас в кормовую рубку, взорвался. Разрущил рубку


8' коммон в барбет кормовой ГК, взорвался, непробил;

8' коммон в основание кормовой рубки, взорвался, пожар;

8' коммон в лобовую плиту носовой башни, взорвался, непробил, заклинил башню на 30 мин;

8' коммонв ГПВЛ, непробил


6'фугас в кормовую 6' башню ЛБ, взорвался, непробил, заклинил


Всего принято 276 т воды (из них 30 - спрямление крена и 100 пожарной по палубам), крен ок.1,5 град ЛБ, МВ 0,6 м, плавучесть 87% исходной (таки полный пояс непробитый)..


Очень сильный пожар на спардеке и во внутренних помещениях, тушение затруднено огнем неприятеля, из-за повреждения носовой трубы упала тяга в носовой кочегарке, но 16 узлов держать пока может, из артиллерии в строю 1 орудие кормовой башни ГК, средняя башня ПрБ и носовая и средняя башни ЛБ (но неремонтопригодно всего 1 орудие кормовой 6' ПрБ), выведены из строя дальномеры и система управления огнем, ремонт осложняется стрельбой неприятеля (невозможно выйти на верхнюю палубу).

В общем похож на Суворов РИ, но с трубами и пока управляется.


Ретвизан


6' фугас в палубу у носовой башни ГК, взорвался, небольшой пожар мешает стрельбе;

6' фугас в среднюю трубу, взорвался, повреждена труба


6' фугас в главный пояс, взорвался, непробил


8' фугас в палубу бака, взорвался, пожар


2 6' фугаса в спардек, пожар;

6' фугас в ГПВЛ, взорвался, непробил


Итого: пожар в средней части и на баке.

Артиллерия в строю, но из-за дыма носовая башня ГК не действует.

Повреждены 2 и 3 трубы, но 16 узлов держать пока может. Броневой пояс не пробит, принято 186 т воды, непотопляемость 90%.


Вот так вот, утонуть им пока не грозит, но боеспособность утратили (ну м.б. кроме Ретвизана).


Петропавловск


12' коммон, подводный взрыв в 3 м в кормовой оконечности ПР Б, небронированн, принято 490 т воды

6' попадание в носовую 6" башню СК по касательной, взрыв, непробило, выход из строя на 6 мин;

6' фугас в палубу между трубами, взрыв, пожар


6' фугас в ют борт, взрыв, пожар в каютах;

6' в грот-мачту, мачта пробита;

6' в крышу кормовой 6" башни левого борта, взорвался, непробил;

6' фугас в палубу юта ПрБ, пожар;

6" фугас в палубу между трубами, невзорвался


6'фугас в палубу бака перед 12" башней, взорвался, возгорание


Итого:

Петропавловск получил большую пробоину в корме ниже ВЛ (на 3 м) принял 490 т воды и 200 т для спрямления (на след ходу), остаточная живучесть 81 %, крен до 7 град., после спрямления 1 град ПрБ, 14 узлов держать в состоянии. Пожар в корме и средней части, носовая 6' башня на 6 мин вышла из строя.


Результаты стрельбы

09.54-10.00


Ал-р 3

8' коммон, Главный пояс в корме, пробил, взорвался , принято 38 т, повреждено электрическое управление рулем (управление валиковым приводом)


6' фугас в крышу средней 6" башни ЛБ, непробил, невзорвался, приостановка стрельбы башни

6' фугас в корму выше пояса, взорвался. Пожар в кают-компании


Итого - состояние без изменения, временно вышла из строя средняя башня ЛБ


Цесаревич

6' фугас в основание средней 6" башни ПрБ, башня заклинена;

6' фугас в кают-компанию(корма) пожар;

6' в кормовую рубку - окончательно разрушена, пожар;


12' коммон в палубу спардека,пробил, ударил и взорвался о среднюю 6" башню ПрБ , вывел башню из строя, небольшой пожар


6' фугас в лоб кормов. Башни ГК, пропуск 6 мин.;

6' фугас в ЛБ напротив носового барбета ГК выше пояса, пробил борт, взорвался, небольшой пожар;

6' в марс грот-мачты, взрыв, марс разрушен;

6' в палубу спардека между трубами, взрыв, пожар;


8' коммон в верхний пояс пробил, ударил в барбет кормовой башни ГК, непробил, взорвался, принято 114 т воды;

8' коммон по касательной в барбет 6" корм.ЛБ, непробил, взорвался;


6' фугас в ГПВЛ ЛБ, взорвался. Непробил


Итого:

Цесарь перевалился на левый борт, крен 2 градуса, относит. непотопляемость 79 %, пожары не уменьшились, повреждена кормовая башня ГК (пока на 6 мин), выведена из строя средняя башня ПрБ (на правом борту вообще не осталось артиллерии), на левом остались две башни СК . Управляемость пока сохраняется, боеспособность уже никакая фактически, тем более с учетом выхода из строя системы управления огнем.


Ретвизан


12' фугас около кормовой рубки, пожар


Итого: как обычно легче всех отделался.


Петропавловск:


12' коммон пробил кормовой каземат 6" прошел навылет поперек корпуса, разорвался в носовом 6" каземате ЛБ, каземат уничтожен, пожар в каземате, рвутся 6' патроны


6' фугас в кормовой 6" каземат ПрБ, взрыв, орудие уничтожено;


6'фугас в борт, взорвался, небольшой пожар;

сбита стеньга фок-мачты, ;

фугас во второй пояс, взорвался, непробил;

фугас в марс фок-мачты. Разрушен марс;

6' фугас в главный пояс, непробил

6' фугас в корму 2й пояс, взорвался, непробил


Итого:

Крен 1 градус на правый борт, относительная непотопляемость 82%, пожар на спардеке и в носовом 6' каземате ЛБ. Носовая 6' башня введена в стой. Может держать 14 узлов. Нет возможности поднимать флаги на фок-мачте.


Громобой: (обстреливается 6 БО, попадания 6' и 120 мм)


фугас в пояс по ВЛ ЛБ, непробил;

фугас в средний мостик, мостик разрушен, небольшой пожар,

фугас в носовую трубу, падение тяги;

фугас в третью трубу, падение тяги;

фугас в пояс по ВЛ в носу ЛБ, взорвался, непробил, разрушил защиту;

фугас в форштевнь у ВЛ, взорвался, непробил


фугас в борт броню, взорвался, непробил


фугас в борт у третьей трубы, невзорвался, пробил

фугас в борт напротив 2й трубы, взорвался, пробил борт

фугас в ют, взорвался, пожар в каютах;

фугас в ГПВЛ, взорвался, непробил;

фугас в нос по ВЛ, взорвался, пробил;


Итого: небольшие затопления в носу, снесена дополнительная защита оконечностей в носу ЛБ, повреждены 1 и 3 трубы, падение тяги, максимальная скорость снизилась до 17 узлов


Противник.


Токива - пожар и взрыв зарядов носовой башни (пробитие барбета со взрывом 12' стального фугаса с Полтавы), корабль тонет , погружаясь носом стреляли Петропавловск и Полтава


Хатсусе - 2 попадания, в т.ч. в носовую башню, корабль осел в воде, имеет крен ок.1 град на ЛБ) Стреляли Севастополь и Сисой


Асахи

Несколько попаданий в т.ч. и в кормовую башню ГК, но башня действует.

Сбита грот-мачта

Крен ок.1,5 град на ЛБ

Стреляли 3 Святит., Кореец, Громобой, Баян


Акицусима - несколько попаданий, пожар на баке и в средней части, стрельба ослабела, сбит гафель

Стреляли Громобой и Баян


Конго

Два попадания в т.ч. пожар на баке


Ясима

попадание в районе боевой рубки


Все.

Стрельба на 10.00-10.06


Ал-р 3

Много накрытий, но попадания всего 3.


12' коммон продольным в кормовую рубку, пробил, разрыв на палубе спардека, пожар


8' коммон в кормовую 6" башню ЛБ, взорвался, непробил, орудия целы, башню заклинило


6' фугас в пояс в корме по ВЛ, взорвался, не пробил


Отрыв ствола в носовой 6' башне ПрБ, башня исправна, но без пушек.


Ввели в действие среднюю 6' башню ЛБ.


Цесарь

Накрытия, но без попаданий.

Выправил крен раскачкой принятой ранее для спрямления воды.


Ретвизан - не обстреливался


Петропавловск


12' коммон в главный пояс по ВЛ, непробил, взорвался


6' фугас в ГПВЛ, непробил


6' фугас в палубу юта, взорвался, небольшой пожар;

6' фугас в носовую башню ГК, взорвался, непробил, приостановка стрельбы 6 мин


Кроме того из-за затопления погребов боезапаса осталась без боеприпасов 12' кормовая башня.


Сисой


Попаданий нет.

Вышла из строя носовая башня ГК.


Громобой

6' фугас в борт, взорвался, ущерб незначительный

3 120 мм в ГПВЛ, взорвались, непробили


Японцы


зафиксировано одно попадание в Конго (стрелял А3)


Хатсусе Накрытия и попадания, но пока никак не отразилось (стреляли Петропавловск, Полтава, Севастополь)


Асахи

Накрытия и попадания, в т.ч.

Пожар на юте и баке

Разбита вторая дымовая труба наполовину

(стреляли Сисой, 3 Святителя, Кореец, Сунгари, Рюрик)


Акицусима (стреляли Громобой и Баян)

Попадания и накрытия, пожар на баке и юте, разбит кормовой мостик, снизила ход до 13 узлов, крен 2 градуса на ЛБ, ответная стрельба почти прекратилась

результаты стрельбы на 10.06-10.12... что-то японцам пруха пошла


Русские


Ал-р3

12' коммон в фокмачту над ходовой рубкой, взорвался, мачта упала;

12' коммон в среднюю 6" башню правого борта, пробил, взорвался, башня уничтожена, взрыва погребов нет

12' коммон в основание кормовой башни ГК, взорвался, непробил, башня заклинена, повреждены механизмы вертикального наведения;

12' коммон пробил навылет 2ю дымовую трубу, кормовое КО вышло из стоя, макс.скорость 15 узл, взорвался, листами бортовой обшивки заклинена 6" башня ЛБ;

12' коммон пробил пояс ВЛ в носу ПрБ, взорвался, повредил бронепалубу, принято 800 воды.

8' фугас в 2 трубу, взорвался, повредил трубу;

8' фугас в спардек между трубами, пожар;

8' фугас в кормовой мостик, пожар

6' фугас в кают-компанию, пожар;

6' фугас в боевую рубку, взорвался, непробил

6' фугас в палубу бака, пожар;

6' фугас в спардек, пожар

6' фугас в борт около средней башни ПрБ, взорвался, пожар


Крен 1 град, остаточная непотопляемость 77%, пожары на спардеке в носу и корме, макс.скорость 15 узл. Вышли из строя кормовая башня ГК и обе средние 6' (ПрБ уничтожена внутренним взрывом)


Петропавловск

6" орудие, пожар;


10' коммон в кормовой 6" каземат Пр Б, навылет, разрыв в кормовом каземате ЛБ, каземат уничтожен, пожар в обоих казематах, рвутся 6' патроны


6' фугас в носовую башню ПР Б, непробил, взорвался, башня заклинена;


Сисой

12' коммон в якорный клюз, взорвался, пробоина 2*3 м захлестываетводы;

12' коммон в пояс по ВЛ напротив башни ГК, раскололся, проломил

12' коммон в борт над батареей, повреждено кормовое 6" орудие, пожар;

6' коммон в борт над батареей, повреждено кормовое


Крен 6 град (после выравнивания на след.ходу) 1 град., всего принято вместе со спрямляющей водой 1600 т, остаточная непотопляемость 61%, максимальная скорость 14,5 узл.


Это Хатсусе с Асахи отстреляли по ближайшей цели.


Баян

2 фугаса в верхний пояс - не пробили,

фугас в палубу за 4й трубой, взорвался, пожар

фугас в палубу между 2 и 3 трубами, пожар


Громобой

фугас в боевую рубку, непробил, взорвался

фугас в палубу юта, небольшой пожар;

фугас в средний мостик, мостик раззрушен,

фугас у 6" ЛБ, 6" повреждена, небольшой пожар


У японцев:

Одно попадание в Конго (стрелял Ал-р3)


Попадание в Якумо - без видимых последствий (стрелял Петропавловск и Полтава)


Многочисленные накрытия и попадания в Асахи (стреляли БрКр и Пересветы), пожар на юте, повреждена носовая труба, разбита ходовая рубка


Хатсусе

Много накрытий , но попадания зафиксировано 2. Пожар в носу. (стреляли Севастополь, Сисой и 3 Святит)


Акицусима

Попадания, горит в носу и корме, надстройки разрушены, сильный крен, снизила ход до 10-11 узлов, парит, с ПрБ стреляет одна 6' пушка


Стрельба 10.12-10.18

Русские

Ретвизан

6' в пояс ВЛ

6' в борт , взорвался, небольшой пожар


Петропавловск

12' фугас в якорный клюз, клюз разбит, пробоина 2*2 м, принято 240 т воды

6' в ют, взорвался, пожар


Состояние:

Сильный пожар в казематах ЛБ и на верхней палубе, разбита фок-мачта.

Не в строю кормовая башня ГК, кормовой 6' каземат ПБ, носовая 6' башня ПБ, оба каземата ЛБ.

Всего принято ок.1100 т воды, крен ок. 3 град на ЛБ (принимается вода для спрямления), остаточная непотопляемость 63%.


Полтава

12' коммон в нос ниже ВЛ, пробоина, принято 570 т. воды

6' фугас во 2й пояс, непробил;

6' в нос небронир на уровне 2 пояса, пробил, принято30 т. воды,

6' 2фугаса в надстройку над кормовым казематом ПрБ, взорвался, пожар;

6' в кормовую рубку, небольшой пожар;

6' фугас в палубу между трубами, пожар;

6' в крышу кормовой башни ГК, непробил, приостановка стрельбы 6 мин.


Состояние:

Сильный пожар в средней части, две пробоины в носу с приемом воды и дифферентом, из-за контузии личного состава временно не стреляет носовая башня ГК


Севастополь

10' по касательной в носовую башню ГК, рикошет , взрыв у боевой рубки, башня вышла из строя на 6 мин

190 мм в носовую башню ГК, непробил, взорвался, повреждена гидравлика зарядника левого орудия, заряжание орудия вручную, скорострельность меньше в 3 раза.


Сисой

12" в борт, пробил, ударил в барбет кормовой башни ГК, невзорвался, раскололся, непробил, приостановка стрельбы 6 мин

6' фугас в батарею 6", пожар

Состояние:

Всего принято 1600 т воды, крен 1 град на ПБ, дифферент на нос, остаточная непотопляемость 61%, макс.скорость 14 узл. Вся артиллерия не в строю, в т.ч. временно кормовая 12' и 6' батареи (из-за пожара).


Кореец

6' фугас в кормовой мостик, разрушил, ;

6' фугас в верхнюю палубу, взорвался, небольшой пожар


Сунгари

6' фугас в ГПВЛ, непробил

120 мм фугас в носовую башню, взорвался, приостановка 6 мин


Рюрик


8' прямое попадание, кормовая 190 мм уничтожена, пожар на юте

120 мм фугас в борт, повреждена 6";

120 мм фугас в палубу юта, пожар;


Баян

120 мм фугас во 2ю трубу, повреждена

Скорость макс.19 узлов


Японцы


Конго (стрелял Ретвизан)

Несколько попаданий

Пожар в средней части со взрывами

Пожар в корме


Идзумо, Ивате (Стреляли Петропавловск и Полтава)

Есть попадания СК, ущерба не заметно


Микаса (стрелял Севастополь)

Осел носом

Небольшие пожары в средней части и на корме


Фудзи (стрелял Сисой)

Небольшой пожар в средней части


Якумо (стрелял 3 Святит)

Много попаданий и накрытий СК , из ущерба - пожар на баке, повреждена средняя труба


Фусо (стреляли Победа и Пересвет)

Попадания и накрытия, пожар на баке и юте, выкатился их строя вправо, сильно неустойчив на курсе, снизил ход до 10-11 узлов.


Хатсусе (стреляли Ослябя и Россия)

Сильный крен (11 град), многочисленные пожары, разбита 3я труба, прекратила стрельбу кормовая башня ГК.


Асахи (Стреляли Кореец, Сунгари, Рюрик)

Много попаданий и накрытий, сильный взрыв и пожар в корме, прекратила стрельбу кормовая башня ГК, упала 2я труба, тем не менее крена почти нет хоть корабль и осел в воде, держит 12 узлов


Акицусима (стреляли Громобой, Баян, Кореец, Сунгари, Рюрик)

Почти весь горит, трубы сбиты, осел в воде, но почти без крена, стрельбу ведет только одна 6' левого борта, скорость ок.7 узлов, начал циркуляцию вправо

Попадания в русских


10.18-10.24


Ретвизан


8' в ют, пожар;

8' в ГПВЛ, непробил

8' в второй нижний 6" каземат, пробил, взорвался каземат уничтожен, пожар, тушение осложняется взрывами поданных снарядов;

8' в барбет носовой 12" башни, непробил, приостановка стрельбы 6 мин

6' верхний пояс, непробил;

6' борт, пробил, взорвался;

6' верхняя палуба у трубы 1, взорвался, небольшой пожар

6' в ГПВЛ, непробил;

6' в небронир ют, разорвался, повреждена кормовая 75 мм

6' в 2й пояс, непробил;

6' в палубу спардека у первой трубы, взорвался, пожар, труба повреждена, падение тяги в носовых котлах 50%.


Итого:

Сильный пожар в р-не 1 и 2 трубы на верхней и навесной палубе, уничтожен 6' каземат, пожар и взрывы боеприпасов в каземате, небольшой пожар на юте, из-за повреждения труб макс. Скорость 15 узл. Приостановлена стрельба носовой 12' башни.


Полтава

12' ББ в ГПВЛ, раскололся, непробил, небольшие затопления угольных ям

12' ББн в кормовой барбет ГК, раскололся, проломил, подача вышла из строя;

12' коммон в палубу юта, взорвался, пожар

6' фугас в ВП, невзорвался

6' в борт, взорвался;

6' в кормовую трубу, снижение тяги кормового КО на 50%


Итого

Сильные пожары в средней части и на юте, выход из строя подачи кормовой башни ГК, ограничение скорости из-за повреждения трубы (но 13 узлов держать может)


Севастополь - не обстреливался.

Отрыв ствола 6'.


3 Святит - не обстреливался,

повреждение 120 мм


Победа


12' в борт, взрыв и пожар на верхней палубе в средней части

10' ББ 2й пояс, пробил, разрыв у пояса противоположного борта

6' в борт, пробил, пожар;

6' в кормовую оконечность на уровне 2 пояса, взорвался, уничтожил защиту

6' фугас в палубу между первой и второй трубой, пожар;

6' фугас во 2ю трубу, пробил, падение давления пара 2й кочегарки 50%

6' фугас палуба юта у кормовой башни, взорвался, пожар;

6' фугас в 1ю трубу, повреждена, снижение тяги 50%;

6' в борт юта, пожар;

6' в полубак, взорвался, небольшой пожар;

6' в нижний кормовой 6" каземат, взорвался, непробил, каземат вышел из строя


Итого:

Большой пожар в средней части и на юте (мешает стрельбе кормовой башни), небольшой пожар на баке, выход из строя 6', падение скорости из-за труб до 14 узл. Остаточная непотопляемость 89 %.


Ослябя

12' ББ в нос по ВЛ, навылет, невзорвался, принимается вода в нос над бронепалубой

6' фугас в корму в р-не второго пояса, взорвался, разрушил защиту;

6' фугас в третью трубу, взорвался, труба повреждена, потеря 50% тяги 3го КО


Итого:

Через пробоину в носу у ВЛ захлестывает вода (всего принято 600 т), растекается над бронепалубой, дифферент на нос. Снижение скорости из-за дифферента и поврежденной трубы до 17 узлов, остаточная непотопляемость 88%.


Баян

2 попадания СК в борт, небольшие пожары


Кореец

10' верхняя палуба между трубами, пробил, взорвался, пожар

6' 2 фугаса в борт, пробил, небольшой пожар,

6' фугас в пояс по ВЛ носовой оконечности, непробил


Это Фусо стрелял 3 мин неповрежденным правым бортом (его 10'), таки делает то, для чего предназначался - борется с гарибальдийцами, но Корейцу пока везет, что Фусо и рыскает на курсе и экипаж неопытный

Повреждения Японцев (как видится русским) 10.18-10.24


Конго (стрелял Ретвизан)


3 попадания СК, без видимого эффекта


Ивате (стреляла Полтава)

Несколько попаданий, сильный пожар со взрывами в средней части, пожар в корме.

Ивате опрокинулся через левый борт.


Микаса (стрелял Севастополь)

Несколько попаданий в т.ч. во 2ю трубу, без видимого эффекта


Адзума (стрелял 3 Святит)

Несколько попаданий, повреждена 3я труба


Якумо (стреляли Победа и Пересвет)

Несколько попаданий. Сильный взрыв в средней части, пожар в средней части, носовая башня и СК ЛБ не стреляют.


Хатсусе (стреляли Ослябя и Россия)

Несколько попаданий, пожары на баке и около боевой рубки.


Асахи (стреляли Кореец, Сунгари, Рюрик)

Несколько попаданий, пожар в средней части и корме, продолжается пожар и взрывы в кормовом каземате..

Возобновила стрельбу кормовая 12' башня.


Сума (стреляли Рюрик и Баян)

Два попадания, небольшой пожар


Акицусима (Громобой)

Множественные попадания

Корабль лег на правый борт и тонет кормой

ТОТ ЖЕ КУСОК, ГЛАЗАМИ ЯПОНЦЕВ

Японцы 10.18-10.24

Конго (стрелял Ретвизан)


6' средний 6' каземат, разорвался, орудие уничтожено,

2 6' в пояс, непробили


Ивате (стреляла Полтава)

12' второй пояс, пробил, взорвался

6' фугас в пояс по ВЛ, взорвался;

6' фугас в небронир корму над поясом по ВЛ- взорвался;

6' в нос над поясом по ВЛ, взорвался;

6' во второй пояс, непробил;

6' пояс по ВЛ;

6' кормовая рубка, пробил, взорвался, рубка уничтожена;

6' прямое попадание в кормовую палубную 6", орудие уничтожено, возгорание поданых снарядов, пожар;

6' в ют, пробил, взорвался, пожар в каютах


Ивате опрокинулся по исчерпанию запаса водоизмещения


Микаса (стрелял Севастополь)

6' фугас в кормовую рубку, взорвался, непробил;

6' фугас в кормовую трубу, навылет ;

6' фугас в носов.оконечность над поясом по ВЛ, невзорвался, навылет


Адзума (стрелял 3 Святит)

6' фугас в носовой каземат, взорвался, непробил, орудие выведено из строя;

6' в 3 трубу, взорвался, повредил,

120 мм в корму над поясом по ВЛ, невзорвался, навылет;

120 мм в 3 трубу, взорвался, труба разбита, 3 КО выведено из строя


Якумо (стреляли Победа и Пересвет)

10' в кормовой нижний 6" каземат, пробит, взрыв, взрыв боезапаса, пожар, повреждение осколками правой машины


6' в пояс в носу, непробил;

6' второй 6' каземат, орудие уничтожено;

6' в борт под 2м палубным 6" орудием ЛБ, взрыв, разрушен фундамент, орудие выведено из строя, пожар

6' во второй пояс, непробил;

6' в палубу между 1 и 2 трубами, взрыв, пожар;

6' в нос над носовым миным аппаратом, пробил, взорвался;

6' в палубу у первой трубы, пожар


Хатсусе (стреляли Ослябя и Россия)

190 мм в палубу бака, взорвался, пробил, пожар;

190 мм в палубу ок. боевой рубки, пожар, затруднено управление кораблем 3 6' в броневой пояс, непробили


Асахи (стреляли Кореец, Сунгари, Рюрик)


6' фугас в кормовой верхний каземат ПрБ, непробил, взорвался, орудие выведено из строя;

6' в ют, взорвался, пожар

6' в ют, пожар;

6' в пояс по ВЛ в корме, непробил


Сума (стреляли Рюрик и Баян)

6' в палубу, носовая 120 мм ЛБ уничтожена, небольшой пожар


Акицусима (Громобой)

3 8' ББ в борт навылет

5 6' ББ по ВЛ, пробили скос, взорвались;

6' ББ в палубу, пробил , взорвался;

6' ББ вторая труба навылет


Корабль лег на правый борт и тонет кормой

10.24-10.30

Результаты:


Русские


Ретвизан

8' в корму около кормовой башни ГК, пожар, мешает стрельбе кормовой башни ГК

2 6' фугаса в верхний кормовой 6 " каземат, каземат разбит, сдвинуты бронеплиты;

6' фугас в борт средняя часть, пожар

6' фугас в корму, пожар


Разбит верхний кормовой 6' каземат, сильный пожар на юте мешает стрельбе кормовой 12'


Рюрик

6' фугас в носовую трубу, падение тяги 50% носовой кочегарки; макс.скорость 16 узл


Сунгари

6' в кормовой мостик, мостик разбит, пожар;

6' фугас в 6" ПрБ (кормовую палубную), орудие уничтожено, приостановка стрельбы 6 мин кормовой палубной 6" ЛБ


Кореец

10' фугас в бак, пожар

190 мм коммон в корму над поясом, навылет, в сумме принято ок160 т воды вместе со спрямлением

120 мм 2 шт в пояс по ВЛ, непробил;

120 мм корма над поясом, пробил;

120 мм в палубу юта, пожар;

120 мм прямое попадание в носовую палубную 6" ЛБ, орудие уничтожено, возгорание зарядов

120 мм 2 в 2й пояс, непробили;

120 мм в носов небронир.оконечность, пробоина;


Итого, 3 пробоины с приемом воды (всего принято 160 т со спрямлением), большой пожар на баке, небольшой на юте, уничтожена палубная 6' с возгоранием зарядов.

Макс. Скорость 17 узл.


Японцы (со стороны русских)


Конго (стрелял Ретвизан)- небольшой пожар в средней части


Асахи (стреляли Кореец, Сунгари, Рюрик)- несколько попаданий. Взрыв носового каземата ПрБ, взрывы в средней части, практически весь горит, прекратила стрельбу носовая башня ГК и почти не стреляет СК, возобновила стрельбу кормовая башня ГК. Скорость 10-11 узл.


Сума (стреляли Баян и Громобой)

Накрытия и попадания, пожар на корме и на ВП в р-не 1й трубы., взрыв с выбросом пламени и дыма в р-не 2й трубы, небольшой крен на левый борт.


Хатсусе (стреляла Россия) попаданий не зафиксировано)


10.30-10.36


Ретвизан


8' во второй пояс в носу, взорвался , пробил, захлестывает

8' в ГПВЛ, непробил

2 6' фугаса во 2 трубу, труба упала, максимальная скорость 14,5 узл;

6' в бак, небольшой пожар

6' в кормовую рубку, пожар


Рюрик

Накрытия, но попаданий нет


Сунгари


12' коммон в 4й 6" каземат ЛБ, пробил, взрыв зарядов, каземат уничтожен, сильный пожар

6' фугас в палубу около мачты, небольшой пожар


Это Хатсусе постарался - ему просто больше не по кому стрелять.


Кореец

10' коммон в носовую оконечность по ВЛ, пробил, пробил скос бронепалубы, разорвался, принято 200 т воды

7,5' коммон в барбет носовой 10" башни, непробил, взорвался, приостановка стрельбы на 6 мин, небольшой пожар;

7,5' в корму над поясом по ВЛ, взорвался, пробил, принято 200 воды, крен ок.13 град на ЛБ.


120 мм фугас в носовой 6" каземат, орудие уничтожено;

120 мм фугас в палубу юта, небольшой пожар;

120 мм корма над поясом по ВЛ, пробил, взорвался;

120 мм в палубу ок.фок-мачты, небольшой пожар;

120 мм в палубную кормовую 6", орудие уничтожено, пожар и взрывы зарядов;

120 мм в корму над поясом, пробил, взорвался.


В общем - очень большой крен не дает стрелять , казематы ЛБ почти у воды, требуется срочный прием ок.300 т воды на ПрБ для спрямления, если ничего не случится еще за след.ход - спрямится, но главный пояс уйдет под воду. Распространение воды над бронепалубой в оконечностях носа и кормы снизило остойчивость.


Баян


120 мм фугас в палубу ок.1й трубы, небольшой пожар


Новик

6' фугас в нос, пробоина, захлестывает, дифферент на нос, принято 100 т воды

Пристрелка была, но попало случайно


Японцы

Видимо русскими


Конго (стрелял Ретвизан)

одно попадание в борт без видимых повреждений


Асахи (стреляли Кореец, Сунгари, Рюрик)


Попадание КК во 2й нижний каземат, серия сильных внутренних взрывов с большими выбросами дыма и пара

Упала носовая труба

Корабль быстро тонет, опрокидываясь на правый борт


Это 10' Корейца пробила каземат и вызвала возгорание зарядов в каземате, затем погребе и их детонацию


Сума (стреляли Громобой и Баян)

Накрытия, попаданий не зафиксировано


Вот так вот интересно получается ... Асахи тонет, Кореец вряд ли переживет еще пару КК попаданий в ЛБ до спрямления, на Сунгари взрывы зарядов в каземате, но в общем-то несмертельно, у Новика подтапливается носовая часть, а Ретвизан потерял вторую трубу.


10.36-10.42

Русские

Попадания в Суму (Громобой, Баян)

Сума с сильным креном на ЛБ, снизил скорость до 14 узл, неустойчив на курсе, почти прекратил стрельбу, пожар на юте.


Ретвизан

8' в Пояс ВЛ в корме ЛБ, пробил, скос бронепалубы пробил, взорвался, выход из строя рулевого управления, принято 150 т воды;

8' коммон в 3ю трубу, взорвался, труба упала, макс.скорость 12,5 узл

6' в 3" каземат ЛБ,каземат уничтожен, пожар;

6' в кормовая рубка, пожар;

6' борт и в барбет носовой 12" башни, взрыв, непробил, небольшой пожар, приостановка на 6 мин


Баян

6' в барбет носовой башни, непробил, приостановка 6 мин;

6' в средний 3" каземат, непробил, орудие уничтожено

6' фугас в носовую трубу, падение тяги, падение мощности в 1 КО на 50%, макс.скорость 17,9 узл

120 мм фугас в ВП у 3й трубы, небольшой пожар


Кореец

6' в палубу юта, небольшой пожар;

6' в ГПВЛ, непробил;

6' в 2ю трубу, снижение мощности 50%, макс.скорость 15 узл

120 мм фугас в правое крыло мостика, крыло разрушено;

120 мм фугас в лоб носовой башни, непробил


Рюрик

10' коммон в носовая оконечность у ВЛ, пробил, взрыв у ПрБ, пробоина, принято 268 т воды, дифферент на нос

7,5' коммон носовая оконечность у ВЛ, пробил, взрыв у ПрБ, пробоина;

2 *7,5" в ют, взрыв, сильный пожар;

7,5' в ГПВЛ, непробил;

Ретвизан

Под обстрелом в течении часа (с перерывом 12 минут)

Получил попаданий:

12" - 2

8" - 12

6" - 31

Сводка попаданий

09.36-09.42

12' коммон, грот-мачта над марсом, взрыв, сбита мачта

8' коммон в палубу бака, взорвался, небольшой пожар;

8' коммон в палубу перед носовой башней ГК, взорвался.Пожар ;

8' коммон в бронепояс. Взорвался, непробил, ;

6' фугас в верхний пояс, взорвался, непробил;

2*6' фугас в кормовой пояс, взорвался, непробил;

6' фугас в палубу юта, взорвался, уничтожена 3" ЛБ, пожар в кают-компании

6' фугас во второй пояс, взорвался, непробил;

09.42-09.48

Ретвизан

8' коммон в третью трубу, навылет, невзорвался, мощность 3й кочегарки снижена на 50%

6' фугас в пояс, взорвался, непробил

6' фугас в третью трубу, взорвался, снижена тяга

6' фугас в борт рядом с верхним 6" кормовым

казематом, взорвался, небольшой пожар

Итого:

Повреждена 3 труба, снизилась мощность (16 узлов держать может)

Небольшой пожар

Пожар на баке и юте потушен, носовая башня может вести огонь.

09.48-09.54

Ретвизан

8' фугас в палубу бака, взорвался, пожар

6' фугас в палубу у носовой башни ГК, взорвался, небольшой пожар мешает стрельбе;

6' фугас в среднюю трубу, взорвался, повреждена труба

6' фугас в главный пояс, взорвался, непробил

2* 6' фугаса в спардек, пожар;

6' фугас в ГПВЛ, взорвался, непробил

Итого: пожар в средней части и на баке.

Артиллерия в строю, но из-за дыма носовая башня ГК не действует.

Повреждены 2 и 3 трубы, но 16 узлов держать пока может. Броневой пояс не пробит, принято 186 т воды, непотопляемость 90%.

09.54-10.00

Ретвизан

12' фугас около кормовой рубки, пожар

10.00-10.06

Ретвизан - не обстреливался

10.06-10.12

Ретвизан - не обстреливался

10.12-10.18

Ретвизан

6' в пояс ВЛ

6' в борт , взорвался, небольшой пожар

10.18-10.24

Ретвизан

8' в ют, пожар;

8' в ГПВЛ, непробил

8' в второй нижний 6" каземат, пробил, взорвался каземат уничтожен, пожар, тушение осложняется взрывами поданных снарядов;

8' в барбет носовой 12" башни, непробил, приостановка стрельбы 6 мин

6' верхний пояс, непробил;

6' борт, пробил, взорвался;

6' верхняя палуба у трубы 1, взорвался, небольшой пожар

6' в ГПВЛ, непробил;

6' в небронир ют, разорвался, повреждена кормовая 75 мм

6' в 2й пояс, непробил;

6' в палубу спардека у первой трубы, взорвался, пожар, труба повреждена, падение тяги в носовых котлах 50%.

Итого:

Сильный пожар в р-не 1 и 2 трубы на верхней и навесной палубе, уничтожен 6' каземат, пожар и взрывы боеприпасов в каземате, небольшой пожар на юте, из-за повреждения труб макс. Скорость 15 узл. Приостановлена стрельба носовой 12' башни.

10.24-10.30

Ретвизан

8' в корму около кормовой башни ГК, пожар, мешает стрельбе кормовой башни ГК

2 * 6' фугаса в верхний кормовой 6 " каземат, каземат разбит, сдвинуты бронеплиты;

6' фугас в борт средняя часть, пожар

6' фугас в корму, пожар

Разбит верхний кормовой 6' каземат, сильный пожар на юте мешает стрельбе кормовой 12'

10.30-10.36

Ретвизан

8' во второй пояс в носу, взорвался , пробил, захлестывает

8' в ГПВЛ, непробил

2* 6' фугаса во 2 трубу, труба упала, максимальная скорость 14,5 узл;

6' в бак, небольшой пожар

6' в кормовую рубку, пожар


Цесаревич

Получил попаданий:

12" - 2

8" - 11

6" - 27

Сводка попаданий

09.36-09.42

8' коммон в барбет носовой 6" башни ПрБ,взорвался, заклинил башню

8' коммон в основание кормовой 6" башни ЛБ, взорвался , не пробил, заклинил башню;

8' коммон в верхний пояс, пробил, взорвался.

6' фугас в носовой пояс по оконечности, не взорвался, не пробил

6' фугас в полубак у носовой 12" башни, взорвался, небольшой пожар;

6' фугас в борт над вторым поясом напротив носовой башни, не взорвался, ударил в барбет, не пробил;

6' фугас в ГБП, взорвался. непробил

09.42-09.48

Цесарь

8' коммон в верхний пояс в корме, прлбил, взорвался;

8' коммон в кормовую рубку, пробил, взорвался, разрушил рубку, пожар

6' в кормовую башню ГК, взрыв, система отката левого 12' вышла из строя, затруднен поворот башни (таки мамеринец)

6' фугас в заклиненную 6" кормовую башню, выведено из строя правое 6" орудие

6' фугас в борт над вторым поясом в носу, пробил, не взорвался, лежит в таранном отсеке, захлестывает;

6' фугас в носовую трубу, снижение тяги;

6' фугас в барбет носовой 6" башни ПрБ, взорвался, непобил;

2 *6' попадания в борт над вторым поясом (в бывшую батарею) взорвались, большая надводная пробоина , пожар

6' попадание в правое крыло нижнего мостика, взорвался, крыло разрушено

6' фугас в борт спардека (в корму от средней башни) взорвался, пожар

Итого:

Вышло из строя 12' орудие,

Разбито 6' орудие ране заклиненной башни

Надводное пробитие второго пояса в корме

Большая надводная дыра в борту над вторым поясом на месте бывшей батареи, пожар там же

Пожар палубой выше

Разрушена кормовая рубка

Повреждена носовая труба (снижена мощность)

09.48-09.54

Цесаревич

12' коммон в спардек, пробил, взорвался, пожар в офицерских каютах

8' коммон в барбет кормовой ГК, взорвался, непробил;

8' коммон в основание кормовой рубки, взорвался, пожар;

8' коммон в лобовую плиту носовой башни, взорвался, непробил, заклинил башню на 30 мин;

8' коммонв ГПВЛ, непробил

6' фугас в боевую рубку, взорвался, непробил;

6' фугас в носовую башню ГК, взорвался, непробил,

6' фугас в барбет носовой 6" башни, взорвался, непробил;

6' фугас в палубу спардека, взорвался. Пожар;

6' фугас в кормовую рубку, взорвался. Разрущил рубку

6'фугас в кормовую 6' башню ЛБ, взорвался, непробил, заклинил

Всего принято 276 т воды (из них 30 - спрямление крена и 100 пожарной по палубам), крен ок.1,5 град ЛБ, МВ 0,6 м, плавучесть 87% исходной (таки полный пояс непробитый)..

Очень сильный пожар на спардеке и во внутренних помещениях, тушение затруднено огнем неприятеля, из-за повреждения носовой трубы упала тяга в носовой кочегарке, но 16 узлов держать пока может, из артиллерии в строю 1 орудие кормовой башни ГК, средняя башня ПрБ и носовая и средняя башни ЛБ (но неремонтопригодно всего 1 орудие кормовой 6' ПрБ), выведены из строя дальномеры и система управления огнем, ремонт осложняется стрельбой неприятеля (невозможно выйти на верхнюю палубу).

В общем похож на Суворов РИ, но с трубами и пока управляется.

09.54-10.00

Цесаревич

12' коммон в палубу спардека,пробил, ударил и взорвался о среднюю 6" башню ПрБ , вывел башню из строя, небольшой пожар

8' коммон в верхний пояс пробил, ударил в барбет кормовой башни ГК, непробил, взорвался, принято 114 т воды;

8' коммон по касательной в барбет 6" корм.ЛБ, непробил, взорвался;

6' фугас в основание средней 6" башни ПрБ, башня заклинена;

6' фугас в кают-компанию(корма) пожар;

6' в кормовую рубку - окончательно разрушена, пожар;

6' фугас в лоб кормов. Башни ГК, пропуск 6 мин.;

6' фугас в ЛБ напротив носового барбета ГК выше пояса, пробил борт, взорвался, небольшой пожар;

6' в марс грот-мачты, взрыв, марс разрушен;

6' в палубу спардека между трубами, взрыв, пожар;

6' фугас в ГПВЛ ЛБ, взорвался. Непробил

Итого:

Цесарь перевалился на левый борт, крен 2 градуса, относит. непотопляемость 79 %, пожары не уменьшились, повреждена кормовая башня ГК, выведена из строя средняя башня ПрБ (на правом борту вообще не осталось артиллерии), на левом остались две башни СК . Управляемость пока сохраняется, боеспособность уже никакая фактически, тем более с учетом выхода из строя системы управления огнем.

10.00-10.06

Накрытия, но без попаданий.

Выправил крен раскачкой принятой ранее для спрямления воды.

Вышел из зоны поражения.


Александр3. Вполне сравним с Асахи - по нему также основное время стреляли только БрКр.

Находился под обстрелом 36 мин с 09.36 до 10.12

Получил

6 - 12"

11- 8" и 7,5"

30 - 6" попаданий

Сводка попаданий, их влияние и состояние корабля

09.36-09.42

190 мм комон в спардек за второй трубой, взрыв, пожар

6' фугас в ходовую рубку, взорвался, разрушил ;

2 *6' фугас в ГБП, непробил;

2 * 6' фугас в спардек, разорвался,разрушил несколько кают;

6' фугас в основание кормовой 6" башни ПрБ, заклинил башню в положении на траверз ;

Итого:

Сильный пожар на спардеке, вышла из строя правая кормовая 6' башня (заклинена)

09.42-09.48

Ал3

2*8' коммон в ГПВЛ, непробил

6' фугас во второй пояс напротив кормовой башни ГК, непробил;

6' фугас в верхний пояс носов.оконечн., взорвался, непробил, оскоочные повреждения борта, сдвинута плита, небольшая течь;

6' ГП в корме, невзорвался, непробил;

6' в палубу в корму от второй трубы, небольшой пожар;

6' в борт, небольшой пожар в каютах ПР Б;

6' в бак, взорвался, пробоина 2*2 м на уровне главной палубы

6' фугас в ГПВЛ, непробил

6' верхний пояс в корме, не пробил

Итого:

Боеспособность не снизилась, но ослаблены бронеплиты, есть протечки корпуса и большая пробоина над вторым поясом в носу (может проявить себя в случае роста осадки/крена

Пожар на спардеке продолжается

09.48-09.54

Ал-3

8' коммон в спардек, пожар;

8' коммон в ГПВЛ, взорвался, непробил;

8' коммон в ГПВЛ напротив носового барбета 12", взорвался, непробил, сдвиг плиты поступление воды.

6' фугас в спардек у кормовой башни Прб, взорвался, повреждение мамеринца;

6' фугас в спардек над средней башней, взорвался, пожар усилился;

6' фугас в барбет кормовой башни 6", взорвался, непробил;

6' фугас в ГПВЛ, взорвался, непробил

6' коммон в полубак между носовой 6" и носовой 12" башнями, взорвался, небольшой пожар

6' фугас в кормовую рубку, взорвался;

6' фугас в бывшую батарею, взорвался, непробил;

6' фугас в ГПВЛ, взорвался, непробил

Кроме того оторвало ствол левой носовой 6' Пр б.

Всего принято 410 т воды ( в основном фильтрация), включая 120 т для выравнивания крена и 100 т скопилось при тушении пожаров, метацентрич высота 0,45 м (из-за высокорасположеной пожарной воды), крен ок.1 град на Пр Б, но непотопляемость в целом неплохая благодаря полному поясу (91 % от исходной). Ход и управляемость сохраняются. Сильный пожар на спардеке.

По состоянию похож на себя в РИ

09.54-10.00

Ал-р 3

8' коммон, Главный пояс в корме, пробил, взорвался , принято 38 т, повреждено электрическое управление рулем (управление валиковым приводом)

6' фугас в крышу средней 6" башни ЛБ, непробил, невзорвался, приостановка стрельбы башни из-за контузии личного состава

6' фугас в корму выше пояса, взорвался. Пожар в кают-компании

Итого - состояние без изменения, временно вышла из строя средняя башня ЛБ

10.00-10.06

Ал-р 3

Много накрытий, но попадания всего 3.

12' коммон продольным в кормовую рубку, пробил, разрыв на палубе спардека, пожар

8' коммон в кормовую 6" башню ЛБ, взорвался, непробил, орудия целы, башню заклинило

6' фугас в пояс в корме по ВЛ, взорвался, не пробил

Отрыв ствола в носовой 6' башне ПрБ, башня исправна, но без пушек.

Ввели в действие среднюю 6' башню ЛБ.

10.06-10.12

Ал-р3

12' коммон в фокмачту над ходовой рубкой, взорвался, мачта упала;

12' коммон в среднюю 6" башню правого борта, пробил, взорвался, башня уничтожена, взрыва погребов нет

12' коммон в основание кормовой башни ГК, взорвался, непробил, башня заклинена, повреждены механизмы вертикального наведения;

12' коммон пробил навылет 2ю дымовую трубу, кормовое КО вышло из стоя, макс.скорость 14 узл, взорвался, листами бортовой обшивки заклинена 6" башня ЛБ;

12' коммон пробил пояс ВЛ в носу ПрБ, взорвался, повредил бронепалубу, принято 800 воды.

8' фугас в 2 трубу, взорвался, повредил трубу;

8' фугас в спардек между трубами, пожар;

8' фугас в кормовой мостик, пожар

6' фугас в кают-компанию, пожар;

6' фугас в боевую рубку, взорвался, непробил

6' фугас в палубу бака, пожар;

6' фугас в спардек, пожар

6' фугас в борт около средней башни ПрБ, взорвался, пожар

Крен 1 град, остаточная непотопляемость 77%, пожары на спардеке в носу и корме, макс.скорость 14 узл. Вышли из строя кормовая башня ГК и обе средние 6' (ПрБ уничтожена внутренним взрывом).

После чего Александр 3 вышел из зоны огня.

Состояние:

Всего принято (через пробоины, пожарной и для спрямления 1600 т воды), крен 1 град ПБ, МВ 0,45 м, но остаточная непотопляемость довольно высокая 77 процента.

Сбита фок-мачта и разрушена вторая труба, но за счет неповрежденной первой трубы в состоянии держать ход до 14 узлов.

Электрическое управление рулем повреждено, рулевая машина управляется вручную валиковым приводом.

Сильные пожары на спардеке и в корме. Небольшой пожар на баке. Ориентировочное время тушения основных пожаров 30-60 мин без воздействия противника.

Артиллерия:

В строю:

Носовая башня ГК

Левая носовая 6' башня

Правая носовая исправна, но без орудий.

Кормовые 6' башни заклинены и покинуты ЛС из-за пожара (ремонтопригодно)

Разрушена правая средняя 6' башня

Заклинена левая средняя 6' башня (ремонтопригодно)

Выведена из строя кормовая 12' башня

Примерное время ремонтных работ 4-5 часов.


Тяжелых 8 попало.

Всего я насчитал попаданий в Асахи

2-12"

6-10"

14 - 8" и 7,5"

37 - 6" попаданий

Выборка по попаданиям в Асахи с последствиями (то что я давал фон Эшенбаху)

09.42-09.48

Асахи (стреляли Петропавловск и Полтава)

6' фугас в ГПВЛ, взорвался, непробил;

6' фугас в кормовую рубку, взорвался, непробил

6' фугас в ВП между трубами, взрыв, небольшой пожар

09.48-09.54

Асахи (стреляли Сисой и Святители - носовыми башнями, Громобой и Баян бортом)

12' фугас в бронепояс в носовой оконечности (4'), пробил, пробил скос бронепалубы (3'), взорвался, принято 688 т воды

6' фугас пробил ВП у второй трубы, взорвался, небольшой пожар во внутрених помещениях;

6' фугас в корму,пожар офицерских кают, ;

2* 6' фугас в ГПВЛ, взорвался, непробил;

6' фугас в пояс в корме, взорвался, непробил;

6' фугас в борт под нижним носовым казематом, взорвался, непробил

Всего принято 720 т воды , крен полградуса на ЛБ, непотопляемость 87%.

09.54-10.00 (стреляли Святители, Громобой ,Баян , Кореец)

12' стальной фугас в кормовой 6" траверз, пробил, ударил в барбет кормовой ГК - не пробил, взорвался, принято 698 т воды, нарушение герметичности бронепалубы, поступление воды в кормовой снарядный погреб

10' попадание в грот-мачту ниже марса, взрыв, мачта упала

8' стальной фугас в боковую стенку кормовой башни ГК, взорвался, непробил, выход из строя башни на 6 мин.

6' в пояс по ВЛ, взорвался, непробил

6' фугас в верхний кормовой 6' каземат ПрБ, взорвался, непробил, орудие выведено из строя

Крен 1,5 град на ЛБ, непотопляемость 66%.

10.00-10.06

Асахи(стреляли Сисой, 3 Святителя, Кореец, Сунгари, Рюрик)

10' ББ в палубу бака, навылет палуба и борт, взрыв над морем

6' фугас в ют, небольшой пожар;

6' фугас в палубу бака, взрыв, небольшой пожар

6' фугас в крышу 6" каземата ЛБ, взорвался, непробил,

6' фугас в палубу юта, пожар

6' фугас в барбет кормовой башни ГК, взорвался, непробил

190 мм коммон в бак, навылет;

190 мм коммон в пояс оконечность ВЛ, рикошет, непробил

6' фугас в 2ю трубу, взорвался, падение мощности коровой кочегарки на 50%, макс.скорость 14,7 узл;

6' фугас в палубу юта, взрыв, пожар

Введена в действие кормовая башня ГК

Непотопляемость прежняя.

10.06-10.12

Асахи (стреляли БрКр и Пересветы)

10' разбита ходовая рубка

8' коммон в оконечность нос ЛБ, пробил, взрыв на бронепалубе, непробил, принято 84 т. воды;

6' фугас во 2 пояс, непробил;

6' фугас в ГПВЛ, непробил

6' фугас в ют, пожар;

6' фугас в носовую трубу, взорвался, труба повреждена, падение тяги в котлах, максимальная скорость 13 узлов.

10.12-10.18

Асахи (Стреляли Кореец, Сунгари, Рюрик)

10' коммон в 6" нижний кормовой каземат ЛБ, взрыв, каземат уничтожен, взрывы боезапаса , выведен из строя верхний кормовой каземат, сильный пожар

8' коммон во второй пояс, пробил, взорвался;

8' коммон в корму над поясом по ВЛ, пробил, взорвался, выбил бронеплиту пояса противоположного борта

8' в пояс по ВЛ, непробил

190 мм коммон пробил кормовой траверз, взорвался у барбета кормовой башни, башня вышла из строя;

6' фугас в пояс по ВЛ, непробил

6' фугас в верхнюю кромку пояса по ВЛ носов оконечн., взорвался, расшатал плиту, пробоина над плитой

6' фугас в палубу в средней части, пожар;

6' фугас в кормовую трубу - труба упала;

6' фугас в боевую руку, взорвался, непробил

Состояние:

Горит, максимальная скорость (из-за разрушения 2й трубы и приема воды) 12 узлов.

Через многочисленные пробоины с обоих бортов принято 2200 т воды, крен 1 град ПБ, остаточная непотопляемость 63%.

Вышла из строя кормовая башня ГК, взрывы БК в нижнем и верхнем 6' кормовых казематах.

10.18-10.24 (стреляли Кореец, Сунгари, Рюрик)

6' фугас в кормовой верхний каземат ПрБ, непробил, взорвался, орудие выведено из строя;

6' в ют, взорвался, пожар

6' в ют, пожар;

6' в пояс по ВЛ в корме, непробил

10.24-10.30

Асахи

10' ББ в барбет носовой 12", не пробил. Приостановка стрельбы 6 мин

8' коммон верхний пояс, пробил, взорвался;

8' коммон борт в кормовые казематы, усиление пожара, казематов

8'коммон в бак, пожар;

8' коммон в каземат 3" ПрБ, 3" уничтожена, пожар, взрывы патронов

190 мм коммон в нижний носовой каземат ПрБ, взрыв боеприпасов в 2х казематах, большой пожар

6' фугас в оконечность над поясом по ВЛ, взорвался, пробил;

6' фугас в носовой траверз, взорвался, непробил, небольшой пожар

6' в пояс по ВЛ, непробил

10.30-10.36

Асахи

10' фугас второй нижний каземат, пробил, уничтожил, взрыв зарядов, взрыв погреба БЗ, корабль тонет опрокидываясь на правый борт

8' ГПВЛ, непробил

6' кормовой нижний 6" каземат, непробил, взрыв, каземат уничтожен;

6' в носовую трубу, повреждена

6' носовая труба, труба сбита


Вид с обоих сторон))


вот попадания , в т.ч. и как японцам казались повреждения русских


Повреждения японских кораблей

Стрельба Победы по Токиве

2й полузалп (Победа стреляла полузалпами, с корректировкой второго по результатам падения первого) - падение стального фугаса в 8 м от борта (близкий недолет), за счет замедления взрывателя взрыв у борта на глубине 3 м (под бронепоясом у носовой оконечности), подводная пробоина, дифферент на нос

5й полузалп - падение снаряда в 100 м от борта Хатсусе


09.00-09.06

Микаса (стрелял ВОК)

2 6' фугаса в боевую рубку, непробили,

6' фугас в формарс,

6' фугас - дефлектор МО,

6' фугас борт носов.часть, разбит 3" орудие,

6' фугас, пробил верхушку первой дымовой трубы,

6' фугас - каземат 6" ПрБ, орудие вышло из строя

6' фугас в основание 2й дымовой трубы, 2 котла вышло из строя, у остальных кормовой кочегарки снизилась на 50% мощность,

6' фугас в ВП под стволами ГК, стволы посечены осколками, небольшой пожар,

6' пояс по ВЛ, непробил,

6' вторая дымовая труба, повреждены осколками 4 котла,

6' фугас в верхушку носовой трубы


Сикисима (стреляли БрКр)

8' коммон, пробил борт, разрыв на батарейной палубе под боевой рубкой, пожар, затруднение управления кораблем из-за дыма и пожара

8' коммон в пояс ВЛ, не пробил


3 6' фугаса в ГП, непобили,

6' фугас в форстеньгу, стеньга упала,

6' фугас, каземат 6" ,непробил

09.06-09.12

Микаса

8' фугас в главный броневой пояс, не взорвался, не пробил

6' фугас в палубу юта, пробил, разорвался, пожар в адмиральском салоне

6' фугас в лобовую плиту 12" носовой башни, разорвался, правое 12" орудие выведено из строя

Кроме того на Фудзи разрыв своего 12' снаряда при вылете из ствола (левое кормовое), башня прекратила огонь для выяснения ущерба, ущерба нет и через 12 мин огонь возобновили.

09.36-09.42

Фусо (стреляли 6000т и ЭБРы Макарова)

12' фугас в палубу бака, пробил палубу и борт, не взорвался

12' фугас во второй пояс, пробил, взорвался у основания 2 дымовой трубы, взрывом проломил бронепалубу, повреждено осколками 4 котла, необходимо вывести из действия 2ю кочегарку

190 мм коммон в каземат носового нижнего 190 ии ЛБ, взорвался, не пробил, орудие уничтожено

6' фугас - на крыше верхнего носового каземата ЛБ, невзорвался, непробил, 6 мин орудие нестреляет;

6' фугас в кормовой барбет (пробил борт), невзорвался, не пробил

6' фугас в главный пояс, взорвался, непробил;

6' фугас в борт носов часть (перед барбетом) над бронепоясом, взорвался, надводная пробоина 60 см над ВЛ;

6' фугас в каземат носовой 76 мм ЛБ, взорвался, орудие уичтожено;

6' Фугас в основание боевой рубки, взорвался, непробил;

6' фугас во второй пояс, взорвался, непробил


Ивате (стреляли Победа и Пересвет)

10' фугас в оконечность над бронепоясом, пробил навылет, не взорвался, затопление носовых отсеков, принято 225 т воды

6' фугас в кормовой балкон, взорвался, разрушил

6' фугас на верхней палубе над МО, разрушены дефлекторы МО, небольшой пожар на ВП;

6' фугас в палубу юта в корму от башни, пробил, взорвался, пожар в каютах


9.42-09.48


Русские повреждения с точки зрения японцев

Ал3 - много попаданий/накрытий, продолжается пожар на спардеке


Цесаревич - много попаданий/накрытий, пожар в средней части в т.ч. в батарее, ослабел огонь


Ретвизан - есть попадания, результаты незаметны, потушил пожары в носу и корме, носовая башня ГК не действует


Победа - несколько попаданий/накрытий - видимых результатов нет


Японские повреждения


Фусо -


12' ББ в ют небронированый , навылет, невзорвался, выходное отверстие над поясом по ВЛ, незатапливается

6' фугас в верхнюю палубу, взорвался, небольшой пожар;

6" фугас в пояс по ВЛ носов.оконечности, взорвался, непробил


Фусо вышел из зоны поражения


Конго


12' ББ в носовую оконечность над поясом, навылет, взорвался над морем

6' фугас в нижний носовой каземат 6" ПрБ, взорвался, орудие выведено из строя;

6' фугас в палубу юта, взорвался, небольшой пожар

6' фугас в палубу бака, взорвался, небольшой пожар;

6' фугас в форштевнь над поясом, взорвался, захлестывает пробоину, принято 145 воды; 6' фугас ниже ВЛ в корму от траверза, взорвался, принято 11 т воды.


Итого:

Боеспособность практически не утрачена (за исключением выбитого 6' орудия)


Идзумо - не обстреливался


Ивате


12' ББ в корму над поясом, навылет, затоплений нет

6' фугас в главный пояс, взорвался, непробил;

10' ББ во второй пояс, под средним казематом, пробил, прошел поперек корпуса, взорвался у правого борта, взрывом выбита плита верхнего пояса правого борта, деформирована палуба под средним казематом ПрБ, вышла из строя 6' ПрБ, затоплений нет, небольшой пожар

6' фугас в фальшборт ок.3й трубы, небольшой пожар


Итого - есть пробитие 2 пояса, может сказаться при увеличении осадки/кренах


Микаса


Сбит флагшток

6' фугас в палубу перед грот-мачтой, небольшой пожар


Адзума


Сбита грузовая стрела


Асахи


6' фугас в ГПВЛ, взорвался, непробил;

6' фугас в кормовую рубку, взорвался, непробил

6' фугас в ВП между трубами, взрыв, небольшой пожар


Токива


8' фугас в борт в нос от носовой башни ГК, взорвался, пожар

6' фугас в палубу бака у башни ГК, пожар, дым мешает стрельбе носовой башни ГК

6' фугас в пояс по ВЛ, взорвался, непробил


В общем ничего особенного, если не считать пробития пояса у Ивате


Японцы 09.48-09.54


Повреждения русских (глазами японцев)

Ал-р 3

Многочисленные попадания и накрытия, сильный пожар на спардеке, но стрельба не ослабевает

Цесаревич

Попадания.

Разрушены надстройки, сильный пожар на спардеке и юте, повреждена носовая труба, стреляют только средняя 6' башня и изредка кормовая 12', рыскает на курсе.


Ретвизан:

Попадания, пожар в носовой части и на спардеке, носовая башня ГК не стреляет, повреждены 2 и 3 трубы, сбита стеньга грот-мачты.


Петропавловск

Несколько попаданий, пожары в корме и средней части, выход из строя носовой 6' башни ПрБ, дифферент на корму и крен на ПрБ.


Повреждения японцев


Конго


12' ББ в пояс ВЛ нос (76 мм)- пробил, пробил скос бронепалубы (76 мм) взорвался, принято 242 т воды, дифферент на нос, пояс ушел под воду, с трудом держит 17 узлов из-за дифферента, неустойчив на курсе, выпучивает переборки, экипаж пытается подкреплять их, но не очень успешно - нет опыта, с фильтрацией воды в погреб носовой башни пока водоотливные средства справляются


6' фугас в кормовой верхний каземат ЛБ, взорвался, 6" орудие выведено из строя;

6' фугас в корму над поясом, взорвался, небольшой пожар;

6'в верхнюю батарею, взорвался, непробил;

6' в нос в районе форштевня, взорвался, принято 5 т воды, пробоина 3*2 м (вместе с предидущей);


Всего принято 403 т воды вместе с фильтрационной, непотопляемость 93% от исходной.


Идзумо


6' фугас в ВП между первой и второй трубами, невзорвался, пробил ВП, задержан тыльной стенкой носового 6" каземата , снаряд раскололся


Ивате


12' ББ в борт между нижним носовым казематом и носовой башней, пробил, ударился в броневой траверз, взорвался, пробил траверз, вывел из строя систему гидравлики носовой башни (возможно вращение вручную), пожар (приостановлена стрельба из носовой башни вследствии нагрева барбета).


6' фугас в главный пояс, взорвался, не пробил


6' фугас корму над бронепоясом, пробил, взорвался, пробоина 1*1,5;

6' в корму в адмиральский салон, пробил, пожар

Прямым попаданием уничтожено правое кормовое 8' орудие и 6' орудие ?3


Итого:

Ивате всего принял 980 т воды (в основном фильтрационной), расшатаны броневые плиты и корпус, крен ок.1 град. На ЛБ, непотопляемость 68% от исходной, пояс в оконечностях ушел под воду. Ограничений по скорости и управляемости пока нет, может давать 20 узлов.


Фусо - справился с пожарами. Поднимает пары. Доложил о способности дать 12 узлов.


Непотопляемость - 79% от исходной, крен 1 град ЛБ.


Адзума - разрыв ствола 8' (кормовое левое)


Токива


6' фугас в борт между носовым казематом и носовой башней, невзорвался, остановлен броневым траверзом;

Уничтожено 8' орудие (левое кормовое).

Носовая 8' башня не стреляла из-за пожара на баке (мешает дым).


Непотопляемость 93%.


Хатсусе


6' фугас в нижний второй каземат ЛБ, взорвался, 6" вышла из строя;

6' в палубу бака перед 12" башней, взорвался, небольшой пожар;


Асахи


12' фугас в бронепояс в носовой оконечности (4'), пробил, пробил скос бронепалубы (3'), взорвался, принято 688 т воды

6' фугас пробил ВП у второй трубы, взорвался, небольшой пожар во внутрених помещениях;

6' фугас в корму,пожар офицерских кают, ;

2 6' фугас в ГПВЛ, взорвался, непробил;

6' фугас в пояс в корме, взорвался, непробил;

6' фугас в борт под нижним носовым казематом, взорвался, непробил

Всего принято 720 т воды , крен полградуса на ЛБ, непотопляемость 87%.