# Докторский растолковый словарь

Александр Кожухов

Раздел Растолкового словаря

"Ехало-болело" - карета "Скорой помощи"

"Видеть насквозь" - флюрограф

Совать свой нос в каждую дырку (не любопытство) - работа гинеколога

Отформатироваться - лечиться у диетолога

Утончённая натура (женская) - цель диеты

"Говорить всё как есть" (врачебно диетологическое) - рецепты диет

Остограмиться - контроль за весом во время диеты

"У зайчика боли, у собачки боли!" - мечты доктора Айболита в платной ветеринарной клинике "Добрый Доктор"

Косая сажень в плечах - сколиоз

Минутная слабость - диарея

Приплюснутый - высокотемпературный

"Час от часу не легче" (врачебное) - состояние средней тяжести у больного

"Еле еле душа в теле" (медицинский диагноз) - состояние стабильно тяжёлое

"Душа не на месте" - врачебный диагноз летального исхода

"Спуститься с небес" - выйти из комы

Тряхнуть стариной - мечта инсульта

"Отдавать себе отчёт" - один из признаков деменции

Выйти из себя - клиническая смерть

Бокорезы - хирурги

Облом - диагноз черепно мозговой травмы

"Семь раз отмерь, один отрежь" - напутствие наставника-хирурга практиканту

"Вооружённый до зубов" - дантист

Зубило - зубной врач

Кусачки - зубы

"Зуб на зуб не попадает" - неправильный прикус

"Палец в рот не клади!" - капризный пациент стоматолога

Зубоскал - потенциальный пациент зубного врача

Скалозуб - пациент после лечения

"Ты у меня уже в печёнках сидишь!" - самодиагноз алкоголика по поводу цирроза

печени

"Вкалывать почём зря" - вакцина от ковида

Секонд хэнд - ручной протез

Шаговая доступность (не магазинная) - протезирование для инвалидов

"Око за око, зуб за зуб" - услуги имплантолога

Точка зрения - глазной зрачок

"В чужом глазу соринку видим, а в своём и бревна не замечаем"(медицинское) - диагноз дальнозоркости

Услада очей - очки

"Втирать очки" - вставлять линзы

Разуть глаза - снять линзы

Засветить в глаз - лазерная терапия офтальмологов

Око лесица - обещание пациенту китайского студента-офтальмолога

Пустоцвет - дальтоник

Губозакаточная машинка - шприц с силиконом

Шито-крыто - исход пластической операции

Остаться с носом - своевременно вылечить сифилис

Предпринимательство (аптекарское) - противопоказания

"Глаза боятся, руки делают" - работа патологоанатома