# Кощунство

Сергей Николаевич Кропотин

С. Кропотин

Aqua scriba


Кощунство


На крылатых взметнулись девы конях,


Страх расколол полуночный покой,


И то, что казалось всем бредом на днях,


Враз пролилось дистопичной рекой.


Жнецы собирать принялись урожай,


Блендер подключен людской теперь в сеть,


Снижаются шансы его избежать,


Велит тетраморф идти и смотреть.


Взорвано Солнце,


Взорвано небо,


В адском концерте


Гибель в либретто.


Взорвано Солнце,


Взорвано небо,


В Хельхейм бесовский


Всех везёт Слейпнир.


Жизнь дальше течёт всё своим чередом,


Когда в стороне нещадный котёл,


И не прилетел пока молот в твой дом,


Крылья Шахат над тобой не простёр.


Перун громовержец совсем не пророк,


Сошёл собирать к нам павшими дань,


За ним неизменно идёт Чернобог,


Не для защиты их поднята длань.


Взорвано Солнце,


Взорвано небо,


В каждом вопросе


Спичрайтер Геббельс.


Взорвано Солнце,


Взорвано небо -


Недоколосса


В смерти потребность.


Какие грехи искупает народ,


Что можно людей затаптывать в грязь?


В том Аресу нет совершенно забот,


Ведь бог принимает жертвы, смеясь.


Дедайтами стали родные, друзья -


Ясен тогда их воинственный раж -


Зловещие трупы в законе дерзят,


Не зная, что быть в ответе за блажь.


Взорвано Солнце,


Взорвано небо,


Сам процесс грозен,


Повод нелепый.


Взорвано Солнце,


Взорвано небо,


Вскипели слёзы,


Впитавшись в пепел.