# Обернись

А Юдин

Как сложилось,

так и важно, здесь,

позабыто -

как задумал Бог.

Искривлений -

ворох, взвесь,

маетой

припорошеный вздох...

Невозможно

реальность испить.

Враз абстракции

не разгадать.

Обернись,

время просит, избыв,

зло забыть,

а свет белый обнять.