# Подсчитал, что в мозге нейронов в среднем ровно на 0,01000 петабайта. Странно, не так ли?

Олег Юрьевич Князев

Вчера у меня была беседа о том, может ли мозг самостоятельно мыслить, или это скорее приемник информации. И я решил посчитать, что бы было, если бы каждый нейрон был одним битом. На самом деле там система другая, каждый нейрон связан со многими другими, и там далеко не все можно свести к единице и нулю. Но все равно я подсчитал, чтобы иметь хотя-бы примерное представление. 1 нейрон = 1 бит. В среднем в мозге 88 миллиардов нейронов. Значит, в байтах 11 миллиардов (разделил на восемь), в мегабайтах 10 миллионов 742 тысячи (разделил на 1024), в гигах 10 тысяч 490, в вот в терабайтах - 10,24 тера. И тут я подумал, чем дальше тем цифры ровнее. И посчитал, столько это будет в петабайтах. В нашем мозге в среднем 0,01000 петабайта. Не находите, что цифры какие-то странно ровные? Будто кто-то рассчитал нашу информационно-математическую модель исходя из того, что мозгу человека будет выделено в среднем ровно 0,01 петабайт на нейроны. Мы живем в матрице, господа, смиритесь.