# Сковорода с ножками

Владимир Ляксандрыч Махровый

Вниманию производителей сковородок.

Для точной установки сковороды на газовую конфорку необходимо выпускать их с четырьмя раздвоенными ножками высотой 1-1,5 см. Четыре ножки обеспечт четыре разных положения сковороды, а шесть ножек - восемь положений (при желании, можно обойтись и пятью ножками, а при большом желании - и тремя ( если две ножки немного растопырить, что необходимо для устойчивости сковороды на столе)). Поставил такую сковородку на конфорку и не думаешь о том, что она может (при помешивании её содержимого) сползти куда-то на край конфорки, что ведёт к пригоранию. Получим двойную выгоду и блюдо не пригорит, и нервы будут целее.

Особенно полезна такая сковорода будет людям с повреждениями верхних конечностей.