# Отвратительное качество

Виктор Назаретянин

Пришли эффективные менеджеры и сделали ПУК

С конца апреля 2023-го года на главном пропагандистском ресурсе России творится бардак!


Похоже всю инженерную группу просто сократили ради экономии (если всё работает, зачем платить специалистам).

Когда задумали что-то поменять, по сем каналам пошли сбои сигнала, картинка подвисает, программа перезагружается.

Причем это никакая не помеха, зависания происходят со строгой периодичностью

: пять минут работы, два сбоя один за другим.

Ранее пытались менять программное, после чего возникала ошибка 6.1. Теперь успокоились и оставили как есть с пропаданием сигнала.