# Бог-Медведь и логи

Хлебный Радиолюбитель

Некоторые логи Некоторых событий

===============================================ВРЕМЯ Анатолий 3==========================


Урон наносится двуручным оружием.

Итого, урон составляет:1898,25.

Защитное поле противника поглотило60, урон составляет:1838,25.

НЕ УКЛОНИЛСЯ! Не получилось.


ход 0


***НАЧАЛО ПОЛУЧЕНИЯ УРОНА***Векламаш на начало хода получения урона 0 имеет 2117702 крови.

Его кровотечение составляет 0

Входящий урон равен 1838,25

Удар летит в Голова, ее защищает Шкура

Эта штука, имеющая прочность 20000, и принимает на себя удар.

Шкура потеряла 1238,25 прочности и имеет теперь 18161,75 прочности.

Прочность оружия на момент удара составляла 10000ед.

Прочность оружия уменьшилась на 300 ед.

Прочность оружия теперь составляет 9700ед.


***ПРОВЕРКА НА СЛОМАННОСТЬ***

Шкура выдержала удар.

Текущий урон снизился до 1238,25, из-за 300 единиц брони. Удачность броска атакующего умножила коэфф. брони на 2


***УРОН ОРГАНУ***

Голова имеет 241760 здоровья.Голова останавливает удар собой.


Наносится урон.Голова получает 2476,5 урона (включая итоги по броску кубика), и имеет 241760 / 239283,5 здоровья.


По итогам ходаВекламаш получает 2476,5 урона (включая множитель повреждений органа), и имеет 257175 / 254698,5 здоровья.


У Анатолий 3 течет кровь! Кровотечение составляет 0...

Осталось крови: 249346


У Векламаш течет кровь! Кровотечение составляет 2476,5...

Осталось крови: 2115225,5


===============================


===============================================ВРЕМЯ Векламаш==========================


Урон наносится одноручным оружием.

Итого, урон составляет:7364,5.

Защитное поле противника поглотило60, урон составляет:7304,5.

НЕ УКЛОНИЛСЯ! Ловкости не хватило.


ход 0


***НАЧАЛО ПОЛУЧЕНИЯ УРОНА***Анатолий 3 на начало хода получения урона 0 имеет 249346 крови.

Его кровотечение составляет 0

Входящий урон равен 7304,5

Удар летит в Голова, ее защищает Стальной шлем

Эта штука, имеющая прочность 10000, и принимает на себя удар.

Стальной шлем потеряла 6504,5 прочности и имеет теперь 7565,16666666667 прочности.

Прочность оружия на момент удара составляла 20000ед.

Прочность оружия уменьшилась на 200 ед.

Прочность оружия теперь составляет 19800ед.


***ПРОВЕРКА НА СЛОМАННОСТЬ***

Стальной шлем выдержала удар.

Текущий урон снизился до 6504,5, из-за 200 единиц брони. Удачность броска атакующего умножила коэфф. брони на 4


***УРОН ОРГАНУ***

Голова имеет 25600 здоровья.Голова останавливает удар собой.


Наносится урон.Голова получает 13009 урона (включая итоги по броску кубика), и имеет 25600 / 21263,6666666667 здоровья.


По итогам ходаАнатолий 3 получает 4336,33333333333 урона (включая множитель повреждений органа), и имеет 28050 / 23713,6666666667 здоровья.


ход 1


***НАЧАЛО ПОЛУЧЕНИЯ УРОНА***Анатолий 3 на начало хода получения урона 1 имеет 249346 крови.

Его кровотечение составляет 4336,33333333333

Входящий урон равен 0

Удар летит в Грудь, ее защищает Стальной доспех

Эта штука, имеющая прочность 10000, и принимает на себя удар.

Стальной доспех потеряла 0 прочности и имеет теперь 10000 прочности.

Прочность оружия на момент удара составляла 19800ед.

Прочность оружия уменьшилась на 200 ед.

Прочность оружия теперь составляет 19600ед.


***ПРОВЕРКА НА СЛОМАННОСТЬ***

Стальной доспех выдержала удар.

Текущий урон снизился до 0, из-за 200 единиц брони. Удачность броска атакующего умножила коэфф. брони на 4


***УРОН ОРГАНУ***

Грудь имеет 37080 здоровья.Грудь останавливает удар собой.


Наносится урон.Грудь получает 0 урона (включая итоги по броску кубика), и имеет 37080 / 37080 здоровья.


По итогам ходаАнатолий 3 получает 4336,33333333333 урона (включая множитель повреждений органа), и имеет 28050 / 23713,6666666667 здоровья.


ход 2


***НАЧАЛО ПОЛУЧЕНИЯ УРОНА***Анатолий 3 на начало хода получения урона 2 имеет 249346 крови.

Его кровотечение составляет 4336,33333333333

Входящий урон равен 0

Удар летит в Плечо 2, ее защищает Стальной наплеч

Эта штука, имеющая прочность 10000, и принимает на себя удар.

Стальной наплеч потеряла 0 прочности и имеет теперь 10000 прочности.

Прочность оружия на момент удара составляла 19600ед.

Прочность оружия уменьшилась на 200 ед.

Прочность оружия теперь составляет 19400ед.


***ПРОВЕРКА НА СЛОМАННОСТЬ***

Стальной наплеч выдержала удар.

Текущий урон снизился до 0, из-за 200 единиц брони. Удачность броска атакующего умножила коэфф. брони на 4


***УРОН ОРГАНУ***

Плечо 2 имеет 20040 здоровья.Плечо 2 останавливает удар собой.


Наносится урон.Плечо 2 получает 0 урона (включая итоги по броску кубика), и имеет 20040 / 20040 здоровья.


По итогам ходаАнатолий 3 получает 4336,33333333333 урона (включая множитель повреждений органа), и имеет 28050 / 23713,6666666667 здоровья.


У Векламаш течет кровь! Кровотечение составляет 2476,5...

Осталось крови: 2112749


У Анатолий 3 течет кровь! Кровотечение составляет 4336,33333333333...

Осталось крови: 245009,666666667


===============================


===============================================ВРЕМЯ Анатолий 3==========================


Урон наносится двуручным оружием.

Итого, урон составляет:1898,25.

Защитное поле противника поглотило0, урон составляет:1898,25.

НЕ УКЛОНИЛСЯ! Не получилось.


ход 0


***НАЧАЛО ПОЛУЧЕНИЯ УРОНА***Векламаш на начало хода получения урона 0 имеет 2112749 крови.

Его кровотечение составляет 2476,5

Входящий урон равен 1898,25

Удар летит в Голова, ее защищает Шкура

Эта штука, имеющая прочность 18161,75, и принимает на себя удар.

Шкура потеряла 1898,25 прочности и имеет теперь 16263,5 прочности.

Прочность оружия на момент удара составляла 9700ед.

Прочность оружия уменьшилась на 300 ед.

Прочность оружия теперь составляет 9400ед.


***ПРОВЕРКА НА СЛОМАННОСТЬ***

Шкура выдержала удар.

Текущий урон снизился до 1898,25, из-за 300 единиц брони. Удачность броска атакующего умножила коэфф. брони на 0


***УРОН ОРГАНУ***

Голова имеет 239283,5 здоровья.Голова останавливает удар собой.


Наносится урон.Голова получает 3796,5 урона (включая итоги по броску кубика), и имеет 241760 / 235487 здоровья.


По итогам ходаВекламаш получает 3796,5 урона (включая множитель повреждений органа), и имеет 257175 / 250902 здоровья.


ход 1


***НАЧАЛО ПОЛУЧЕНИЯ УРОНА***Векламаш на начало хода получения урона 1 имеет 2112749 крови.

Его кровотечение составляет 8749,5

Входящий урон равен 0

Удар летит в Грудь, ее защищает Шкура

Эта штука, имеющая прочность 20000, и принимает на себя удар.

Шкура потеряла 0 прочности и имеет теперь 20000 прочности.

Прочность оружия на момент удара составляла 9400ед.

Прочность оружия уменьшилась на 300 ед.

Прочность оружия теперь составляет 9100ед.


***ПРОВЕРКА НА СЛОМАННОСТЬ***

Шкура выдержала удар.

Текущий урон снизился до 0, из-за 300 единиц брони. Удачность броска атакующего умножила коэфф. брони на 0


***УРОН ОРГАНУ***

Грудь имеет 319000 здоровья.Грудь останавливает удар собой.


Наносится урон.Грудь получает 0 урона (включая итоги по броску кубика), и имеет 319000 / 319000 здоровья.


По итогам ходаВекламаш получает 3796,5 урона (включая множитель повреждений органа), и имеет 257175 / 250902 здоровья.


ход 2


***НАЧАЛО ПОЛУЧЕНИЯ УРОНА***Векламаш на начало хода получения урона 2 имеет 2112749 крови.

Его кровотечение составляет 8749,5

Входящий урон равен 0

Удар летит в Пояс, ее защищает Шкура

Эта штука, имеющая прочность 20000, и принимает на себя удар.

Шкура потеряла 0 прочности и имеет теперь 20000 прочности.

Прочность оружия на момент удара составляла 9100ед.

Прочность оружия уменьшилась на 300 ед.

Прочность оружия теперь составляет 8800ед.


***ПРОВЕРКА НА СЛОМАННОСТЬ***

Шкура выдержала удар.

Текущий урон снизился до 0, из-за 300 единиц брони. Удачность броска атакующего умножила коэфф. брони на 0


***УРОН ОРГАНУ***

Пояс имеет 153360 здоровья.Пояс останавливает удар собой.


Наносится урон.Пояс получает 0 урона (включая итоги по броску кубика), и имеет 153360 / 153360 здоровья.


По итогам ходаВекламаш получает 3796,5 урона (включая множитель повреждений органа), и имеет 257175 / 250902 здоровья.


ход 3


***НАЧАЛО ПОЛУЧЕНИЯ УРОНА***Векламаш на начало хода получения урона 3 имеет 2112749 крови.

Его кровотечение составляет 8749,5

Входящий урон равен 0

Удар летит в Ноги, ее защищает Шкура

Эта штука, имеющая прочность 20000, и принимает на себя удар.

Шкура потеряла 0 прочности и имеет теперь 20000 прочности.

Прочность оружия на момент удара составляла 8800ед.

Прочность оружия уменьшилась на 300 ед.

Прочность оружия теперь составляет 8500ед.


***ПРОВЕРКА НА СЛОМАННОСТЬ***

Шкура выдержала удар.

Текущий урон снизился до 0, из-за 300 единиц брони. Удачность броска атакующего умножила коэфф. брони на 0


***УРОН ОРГАНУ***

Ноги имеет 159500 здоровья.Ноги останавливает удар собой.


Наносится урон.Ноги получает 0 урона (включая итоги по броску кубика), и имеет 159500 / 159500 здоровья.


По итогам ходаВекламаш получает 3796,5 урона (включая множитель повреждений органа), и имеет 257175 / 250902 здоровья.


У Анатолий 3 течет кровь! Кровотечение составляет 4336,33333333333...

Осталось крови: 240673,333333333


У Векламаш течет кровь! Кровотечение составляет 8749,5...

Осталось крови: 2103999,5


===============================


===============================================ВРЕМЯ Векламаш==========================


Урон наносится одноручным оружием.

Итого, урон составляет:7364,5.

Защитное поле противника поглотило60, урон составляет:7304,5.

НЕ УКЛОНИЛСЯ! Ловкости не хватило.


ход 0


***НАЧАЛО ПОЛУЧЕНИЯ УРОНА***Анатолий 3 на начало хода получения урона 0 имеет 240673,333333333 крови.

Его кровотечение составляет 4336,33333333333

Входящий урон равен 7304,5

Удар летит в Пояс, ее защищает Стальные поножи

Эта штука, имеющая прочность 10000, и принимает на себя удар.

Стальные поножи потеряла 6504,5 прочности и имеет теперь 2695,5 прочности.

Прочность оружия на момент удара составляла 19400ед.

Прочность оружия уменьшилась на 200 ед.

Прочность оружия теперь составляет 19200ед.


***ПРОВЕРКА НА СЛОМАННОСТЬ***

Стальные поножи выдержала удар.

Текущий урон снизился до 6504,5, из-за 200 единиц брони. Удачность броска атакующего умножила коэфф. брони на 4


***УРОН ОРГАНУ***

Пояс имеет 17040 здоровья.Пояс останавливает удар собой.


Наносится урон.Пояс получает 6504,5 урона (включая итоги по броску кубика), и имеет 17040 / 10535,5 здоровья.


По итогам ходаАнатолий 3 получает 6504,5 урона (включая множитель повреждений органа), и имеет 28050 / 17209,1666666667 здоровья.


У Векламаш течет кровь! Кровотечение составляет 8749,5...

Осталось крови: 2095250


У Анатолий 3 течет кровь! Кровотечение составляет 10840,8333333333...

Осталось крови: 229832,5


===============================


===============================================ВРЕМЯ Анатолий 3==========================


Урон наносится двуручным оружием.

Итого, урон составляет:1898,25.

Защитное поле противника поглотило0, урон составляет:1898,25.

НЕ УКЛОНИЛСЯ! Не получилось.


ход 0


***НАЧАЛО ПОЛУЧЕНИЯ УРОНА***Векламаш на начало хода получения урона 0 имеет 2095250 крови.

Его кровотечение составляет 8749,5

Входящий урон равен 1898,25

Удар летит в Голова, ее защищает Шкура

Эта штука, имеющая прочность 16263,5, и принимает на себя удар.

Шкура потеряла 1898,25 прочности и имеет теперь 14365,25 прочности.

Прочность оружия на момент удара составляла 8500ед.

Прочность оружия уменьшилась на 300 ед.

Прочность оружия теперь составляет 8200ед.


***ПРОВЕРКА НА СЛОМАННОСТЬ***

Шкура выдержала удар.

Текущий урон снизился до 1898,25, из-за 300 единиц брони. Удачность броска атакующего умножила коэфф. брони на 0


***УРОН ОРГАНУ***

Голова имеет 235487 здоровья.Голова останавливает удар собой.


Наносится урон.Голова получает 3796,5 урона (включая итоги по броску кубика), и имеет 241760 / 231690,5 здоровья.


По итогам ходаВекламаш получает 3796,5 урона (включая множитель повреждений органа), и имеет 257175 / 247105,5 здоровья.


У Анатолий 3 течет кровь! Кровотечение составляет 10840,8333333333...

Осталось крови: 218991,666666667


У Векламаш течет кровь! Кровотечение составляет 18819...

Осталось крови: 2076431


===============================


===============================================ВРЕМЯ Векламаш==========================


Урон наносится одноручным оружием.

Итого, урон составляет:7364,5.

Защитное поле противника поглотило60, урон составляет:7304,5.

НЕ УКЛОНИЛСЯ! Ловкости не хватило.


ход 0


***НАЧАЛО ПОЛУЧЕНИЯ УРОНА***Анатолий 3 на начало хода получения урона 0 имеет 218991,666666667 крови.

Его кровотечение составляет 10840,8333333333

Входящий урон равен 7304,5

Удар летит в Плечо 1, ее защищает Стальной наплеч

Эта штука, имеющая прочность 10000, и принимает на себя удар.

Стальной наплеч потеряла 6504,5 прочности и имеет теперь 2695,5 прочности.

Прочность оружия на момент удара составляла 19200ед.

Прочность оружия уменьшилась на 200 ед.

Прочность оружия теперь составляет 19000ед.


***ПРОВЕРКА НА СЛОМАННОСТЬ***

Стальной наплеч выдержала удар.

Текущий урон снизился до 6504,5, из-за 200 единиц брони. Удачность броска атакующего умножила коэфф. брони на 4


***УРОН ОРГАНУ***

Плечо 1 имеет 20040 здоровья.Плечо 1 останавливает удар собой.


Наносится урон.Плечо 1 получает 6504,5 урона (включая итоги по броску кубика), и имеет 20040 / 13535,5 здоровья.


По итогам ходаАнатолий 3 получает 6504,5 урона (включая множитель повреждений органа), и имеет 28050 / 10704,6666666667 здоровья.


У Векламаш течет кровь! Кровотечение составляет 18819...

Осталось крови: 2057612


У Анатолий 3 течет кровь! Кровотечение составляет 17345,3333333333...

Осталось крови: 201646,333333333


===============================


===============================================ВРЕМЯ Анатолий 3==========================


Урон наносится двуручным оружием.

Итого, урон составляет:1898,25.

Защитное поле противника поглотило0, урон составляет:1898,25.

НЕ УКЛОНИЛСЯ! Не получилось.


ход 0


***НАЧАЛО ПОЛУЧЕНИЯ УРОНА***Векламаш на начало хода получения урона 0 имеет 2057612 крови.

Его кровотечение составляет 18819

Входящий урон равен 1898,25

Удар летит в Голова, ее защищает Шкура

Эта штука, имеющая прочность 14365,25, и принимает на себя удар.

Шкура потеряла 1898,25 прочности и имеет теперь 12467 прочности.

Прочность оружия на момент удара составляла 8200ед.

Прочность оружия уменьшилась на 300 ед.

Прочность оружия теперь составляет 7900ед.


***ПРОВЕРКА НА СЛОМАННОСТЬ***

Шкура выдержала удар.

Текущий урон снизился до 1898,25, из-за 300 единиц брони. Удачность броска атакующего умножила коэфф. брони на 0


***УРОН ОРГАНУ***

Голова имеет 231690,5 здоровья.Голова останавливает удар собой.


Наносится урон.Голова получает 3796,5 урона (включая итоги по броску кубика), и имеет 241760 / 227894 здоровья.


По итогам ходаВекламаш получает 3796,5 урона (включая множитель повреждений органа), и имеет 257175 / 243309 здоровья.


У Анатолий 3 течет кровь! Кровотечение составляет 17345,3333333333...

Осталось крови: 184301


У Векламаш течет кровь! Кровотечение составляет 32685...

Осталось крови: 2024927


===============================


===============================================ВРЕМЯ Векламаш==========================


Урон наносится одноручным оружием.

Итого, урон составляет:7364,5.

Защитное поле противника поглотило60, урон составляет:7304,5.

НЕ УКЛОНИЛСЯ! Ловкости не хватило.


ход 0


***НАЧАЛО ПОЛУЧЕНИЯ УРОНА***Анатолий 3 на начало хода получения урона 0 имеет 184301 крови.

Его кровотечение составляет 17345,3333333333

Входящий урон равен 7304,5

Удар летит в Плечо 1, ее защищает Стальной наплеч

Эта штука, имеющая прочность 2695,5, и принимает на себя удар.

Стальной наплеч потеряла 0 прочности и имеет теперь 0 прочности.

Прочность оружия на момент удара составляла 19000ед.

Прочность оружия уменьшилась на 0 ед.

Прочность оружия теперь составляет 19000ед.


***ПРОВЕРКА НА СЛОМАННОСТЬ***

Стальной наплеч сломано.


***УРОН ОРГАНУ***

Плечо 1 имеет 13535,5 здоровья.Плечо 1 останавливает удар собой.


Наносится урон.Плечо 1 получает 7304,5 урона (включая итоги по броску кубика), и имеет 20040 / 6231 здоровья.


По итогам ходаАнатолий 3 получает 7304,5 урона (включая множитель повреждений органа), и имеет 28050 / 3400,16666666667 здоровья.


У Векламаш течет кровь! Кровотечение составляет 32685...

Осталось крови: 1992242


У Анатолий 3 течет кровь! Кровотечение составляет 31154,3333333333...

Осталось крови: 153146,666666667


===============================


===============================================ВРЕМЯ Анатолий 3==========================


Урон наносится двуручным оружием.

Итого, урон составляет:1898,25.

Защитное поле противника поглотило0, урон составляет:1898,25.

НЕ УКЛОНИЛСЯ! Не получилось.


ход 0


***НАЧАЛО ПОЛУЧЕНИЯ УРОНА***Векламаш на начало хода получения урона 0 имеет 1992242 крови.

Его кровотечение составляет 32685

Входящий урон равен 1898,25

Удар летит в Голова, ее защищает Шкура

Эта штука, имеющая прочность 12467, и принимает на себя удар.

Шкура потеряла 1898,25 прочности и имеет теперь 10568,75 прочности.

Прочность оружия на момент удара составляла 7900ед.

Прочность оружия уменьшилась на 300 ед.

Прочность оружия теперь составляет 7600ед.


***ПРОВЕРКА НА СЛОМАННОСТЬ***

Шкура выдержала удар.

Текущий урон снизился до 1898,25, из-за 300 единиц брони. Удачность броска атакующего умножила коэфф. брони на 0


***УРОН ОРГАНУ***

Голова имеет 227894 здоровья.Голова останавливает удар собой.


Наносится урон.Голова получает 3796,5 урона (включая итоги по броску кубика), и имеет 241760 / 224097,5 здоровья.


По итогам ходаВекламаш получает 3796,5 урона (включая множитель повреждений органа), и имеет 257175 / 239512,5 здоровья.


У Анатолий 3 течет кровь! Кровотечение составляет 31154,3333333333...

Осталось крови: 121992,333333333


У Векламаш течет кровь! Кровотечение составляет 50347,5...

Осталось крови: 1941894,5


===============================


===============================================ВРЕМЯ Векламаш==========================


Урон наносится одноручным оружием.

Итого, урон составляет:7364,5.

Защитное поле противника поглотило60, урон составляет:7304,5.

НЕ УКЛОНИЛСЯ! Ловкости не хватило.


ход 0


***НАЧАЛО ПОЛУЧЕНИЯ УРОНА***Анатолий 3 на начало хода получения урона 0 имеет 121992,333333333 крови.

Его кровотечение составляет 31154,3333333333

Входящий урон равен 7304,5

Удар летит в Плечо 1, ее защищает Стальной наплеч

Эта штука, имеющая прочность 0, и принимает на себя удар.

Стальной наплеч потеряла 0 прочности и имеет теперь 0 прочности.

Прочность оружия на момент удара составляла 19000ед.

Прочность оружия уменьшилась на 0 ед.

Прочность оружия теперь составляет 19000ед.


***ПРОВЕРКА НА СЛОМАННОСТЬ***

Стальной наплеч сломано.


***УРОН ОРГАНУ***

Плечо 1 имеет 6231 здоровья.Плечо 1 уничтожен.


Наносится урон.Плечо 1 получает 7304,5 урона (включая итоги по броску кубика), и имеет 20040 / 0 здоровья.


По итогам ходаАнатолий 3 получает 6231 урона (включая множитель повреждений органа), и имеет 28050 / 3400,16666666667 здоровья.


У Векламаш течет кровь! Кровотечение составляет 50347,5...

Осталось крови: 1891547


У Анатолий 3 течет кровь! Кровотечение составляет 52267,8333333333...

Осталось крови: 69724,4999999999


===============================


===============================================ВРЕМЯ Анатолий 3==========================


Урон наносится двуручным оружием.

Итого, урон составляет:1898,25.

Защитное поле противника поглотило0, урон составляет:1898,25.

НЕ УКЛОНИЛСЯ! Не получилось.


ход 0


***НАЧАЛО ПОЛУЧЕНИЯ УРОНА***Векламаш на начало хода получения урона 0 имеет 1891547 крови.

Его кровотечение составляет 50347,5

Входящий урон равен 1898,25

Удар летит в Голова, ее защищает Шкура

Эта штука, имеющая прочность 10568,75, и принимает на себя удар.

Шкура потеряла 1898,25 прочности и имеет теперь 8670,5 прочности.

Прочность оружия на момент удара составляла 7600ед.

Прочность оружия уменьшилась на 300 ед.

Прочность оружия теперь составляет 7300ед.


***ПРОВЕРКА НА СЛОМАННОСТЬ***

Шкура выдержала удар.

Текущий урон снизился до 1898,25, из-за 300 единиц брони. Удачность броска атакующего умножила коэфф. брони на 0


***УРОН ОРГАНУ***

Голова имеет 224097,5 здоровья.Голова останавливает удар собой.


Наносится урон.Голова получает 3796,5 урона (включая итоги по броску кубика), и имеет 241760 / 220301 здоровья.


По итогам ходаВекламаш получает 3796,5 урона (включая множитель повреждений органа), и имеет 257175 / 235716 здоровья.


У Анатолий 3 течет кровь! Кровотечение составляет 52267,8333333333...

Осталось крови: 17456,6666666666


У Векламаш течет кровь! Кровотечение составляет 71806,5...

Осталось крови: 1819740,5


===============================


===============================================ВРЕМЯ Векламаш==========================


Урон наносится одноручным оружием.

Итого, урон составляет:9205,625.

Защитное поле противника поглотило60, урон составляет:9145,625.

НЕ УКЛОНИЛСЯ! Ловкости не хватило.


ход 0


***НАЧАЛО ПОЛУЧЕНИЯ УРОНА***Анатолий 3 на начало хода получения урона 0 имеет 17456,6666666666 крови.

Его кровотечение составляет 52267,8333333333

Входящий урон равен 9145,625

Удар летит в Перчатка 2, ее защищает Стальная перчатка

Эта штука, имеющая прочность 10000, и принимает на себя удар.

Стальная перчатка потеряла 8345,625 прочности и имеет теперь 854,375 прочности.

Прочность оружия на момент удара составляла 19000ед.

Прочность оружия уменьшилась на 200 ед.

Прочность оружия теперь составляет 18800ед.


***ПРОВЕРКА НА СЛОМАННОСТЬ***

Стальная перчатка выдержала удар.

Текущий урон снизился до 8345,625, из-за 200 единиц брони. Удачность броска атакующего умножила коэфф. брони на 4


***УРОН ОРГАНУ***

Перчатка 2 имеет 5010 здоровья.Перчатка 2 уничтожен.


Наносится урон.Перчатка 2 получает 8345,625 урона (включая итоги по броску кубика), и имеет 5010 / 0 здоровья.


По итогам ходаАнатолий 3 получает 5010 урона (включая множитель повреждений органа), и имеет 28050 / 3400,16666666667 здоровья.


У Векламаш течет кровь! Кровотечение составляет 71806,5...

Осталось крови: 1747934


У Анатолий 3 течет кровь! Кровотечение составляет 60613,4583333333...

Осталось крови: -43156,7916666667


Анатолий 3 умер от кровопотери.


===============================


Нечего поднимать. Никто не умер.

ПОДНЯТИЕ УРОВНЯ ПЕРСОНАЖЕМ Векламаш


ПОДНЯТИЕ УРОВНЯ ПЕРСОНАЖЕМ Анатолий 3


===============================================ВРЕМЯ Векламаш==========================


Урон наносится одноручным оружием.

Итого, урон составляет:9205,625.

Защитное поле противника поглотило60, урон составляет:9145,625.

НЕ УКЛОНИЛСЯ! Ловкости не хватило.


ход 0


***НАЧАЛО ПОЛУЧЕНИЯ УРОНА***Анатолий 3 на начало хода получения урона 0 имеет 0 крови.

Его кровотечение составляет 60613,4583333333

Входящий урон равен 9145,625

Удар летит в Наруч 2, ее защищает Стальной наруч

Эта штука, имеющая прочность 10000, и принимает на себя удар.

Стальной наруч потеряла 8345,625 прочности и имеет теперь 854,375 прочности.

Прочность оружия на момент удара составляла 18800ед.

Прочность оружия уменьшилась на 200 ед.

Прочность оружия теперь составляет 18600ед.


***ПРОВЕРКА НА СЛОМАННОСТЬ***

Стальной наруч выдержала удар.

Текущий урон снизился до 8345,625, из-за 200 единиц брони. Удачность броска атакующего умножила коэфф. брони на 4


***УРОН ОРГАНУ***

Наруч 2 имеет 9915 здоровья.Наруч 2 останавливает удар собой.


Наносится урон.Наруч 2 получает 8345,625 урона (включая итоги по броску кубика), и имеет 9915 / 1569,375 здоровья.


По итогам ходаАнатолий 3 получает 8345,625 урона (включая множитель повреждений органа), и имеет 28050 / -4945,45833333333 здоровья.


У Векламаш течет кровь! Кровотечение составляет 71806,5...

Осталось крови: 1676127,5


У Анатолий 3 течет кровь! Кровотечение составляет 68959,0833333333...

Осталось крови: -68959,0833333333


Анатолий 3 умер от входящего урона.

Анатолий 3 умер от кровопотери.


===============================


Персонаж Векламашполучил6,7762635780344E-19 опыта.


===============================================ВРЕМЯ Анатолий 3==========================


Урон наносится двуручным оружием.

Итого, урон составляет:1898,25.

Защитное поле противника поглотило0, урон составляет:1898,25.

НЕ УКЛОНИЛСЯ! Не получилось.


ход 0


***НАЧАЛО ПОЛУЧЕНИЯ УРОНА***Векламаш на начало хода получения урона 0 имеет 1676127,5 крови.

Его кровотечение составляет 71806,5

Входящий урон равен 1898,25

Удар летит в Голова, ее защищает Шкура

Эта штука, имеющая прочность 8670,5, и принимает на себя удар.

Шкура потеряла 1898,25 прочности и имеет теперь 6772,25 прочности.

Прочность оружия на момент удара составляла 10000ед.

Прочность оружия уменьшилась на 300 ед.

Прочность оружия теперь составляет 9700ед.


***ПРОВЕРКА НА СЛОМАННОСТЬ***

Шкура выдержала удар.

Текущий урон снизился до 1898,25, из-за 300 единиц брони. Удачность броска атакующего умножила коэфф. брони на 0


***УРОН ОРГАНУ***

Голова имеет 220301 здоровья.Голова останавливает удар собой.


Наносится урон.Голова получает 3796,5 урона (включая итоги по броску кубика), и имеет 241760 / 216504,5 здоровья.


По итогам ходаВекламаш получает 3796,5 урона (включая множитель повреждений органа), и имеет 257175 / 231919,5 здоровья.


ход 1


***НАЧАЛО ПОЛУЧЕНИЯ УРОНА***Векламаш на начало хода получения урона 1 имеет 1676127,5 крови.

Его кровотечение составляет 97062

Входящий урон равен 0

Удар летит в Голова, ее защищает Шкура

Эта штука, имеющая прочность 6772,25, и принимает на себя удар.

Шкура потеряла 0 прочности и имеет теперь 6772,25 прочности.

Прочность оружия на момент удара составляла 9700ед.

Прочность оружия уменьшилась на 300 ед.

Прочность оружия теперь составляет 9400ед.


***ПРОВЕРКА НА СЛОМАННОСТЬ***

Шкура выдержала удар.

Текущий урон снизился до 0, из-за 300 единиц брони. Удачность броска атакующего умножила коэфф. брони на 0


***УРОН ОРГАНУ***

Голова имеет 216504,5 здоровья.Голова останавливает удар собой.


Наносится урон.Голова получает 0 урона (включая итоги по броску кубика), и имеет 241760 / 216504,5 здоровья.


По итогам ходаВекламаш получает 3796,5 урона (включая множитель повреждений органа), и имеет 257175 / 231919,5 здоровья.


ход 2


***НАЧАЛО ПОЛУЧЕНИЯ УРОНА***Векламаш на начало хода получения урона 2 имеет 1676127,5 крови.

Его кровотечение составляет 122317,5

Входящий урон равен 0

Удар летит в Голова, ее защищает Шкура

Эта штука, имеющая прочность 6772,25, и принимает на себя удар.

Шкура потеряла 0 прочности и имеет теперь 6772,25 прочности.

Прочность оружия на момент удара составляла 9400ед.

Прочность оружия уменьшилась на 300 ед.

Прочность оружия теперь составляет 9100ед.


***ПРОВЕРКА НА СЛОМАННОСТЬ***

Шкура выдержала удар.

Текущий урон снизился до 0, из-за 300 единиц брони. Удачность броска атакующего умножила коэфф. брони на 0


***УРОН ОРГАНУ***

Голова имеет 216504,5 здоровья.Голова останавливает удар собой.


Наносится урон.Голова получает 0 урона (включая итоги по броску кубика), и имеет 241760 / 216504,5 здоровья.


По итогам ходаВекламаш получает 3796,5 урона (включая множитель повреждений органа), и имеет 257175 / 231919,5 здоровья.


ход 3


***НАЧАЛО ПОЛУЧЕНИЯ УРОНА***Векламаш на начало хода получения урона 3 имеет 1676127,5 крови.

Его кровотечение составляет 147573

Входящий урон равен 0

Удар летит в Голова, ее защищает Шкура

Эта штука, имеющая прочность 6772,25, и принимает на себя удар.

Шкура потеряла 0 прочности и имеет теперь 6772,25 прочности.

Прочность оружия на момент удара составляла 9100ед.

Прочность оружия уменьшилась на 300 ед.

Прочность оружия теперь составляет 8800ед.


***ПРОВЕРКА НА СЛОМАННОСТЬ***

Шкура выдержала удар.

Текущий урон снизился до 0, из-за 300 единиц брони. Удачность броска атакующего умножила коэфф. брони на 0


***УРОН ОРГАНУ***

Голова имеет 216504,5 здоровья.Голова останавливает удар собой.


Наносится урон.Голова получает 0 урона (включая итоги по броску кубика), и имеет 241760 / 216504,5 здоровья.


По итогам ходаВекламаш получает 3796,5 урона (включая множитель повреждений органа), и имеет 257175 / 231919,5 здоровья.


ход 4


***НАЧАЛО ПОЛУЧЕНИЯ УРОНА***Векламаш на начало хода получения урона 4 имеет 1676127,5 крови.

Его кровотечение составляет 172828,5

Входящий урон равен 0

Удар летит в Голова, ее защищает Шкура

Эта штука, имеющая прочность 6772,25, и принимает на себя удар.

Шкура потеряла 0 прочности и имеет теперь 6772,25 прочности.

Прочность оружия на момент удара составляла 8800ед.

Прочность оружия уменьшилась на 300 ед.

Прочность оружия теперь составляет 8500ед.


***ПРОВЕРКА НА СЛОМАННОСТЬ***

Шкура выдержала удар.

Текущий урон снизился до 0, из-за 300 единиц брони. Удачность броска атакующего умножила коэфф. брони на 0


***УРОН ОРГАНУ***

Голова имеет 216504,5 здоровья.Голова останавливает удар собой.


Наносится урон.Голова получает 0 урона (включая итоги по броску кубика), и имеет 241760 / 216504,5 здоровья.


По итогам ходаВекламаш получает 3796,5 урона (включая множитель повреждений органа), и имеет 257175 / 231919,5 здоровья.


У Анатолий 3 течет кровь! Кровотечение составляет 0...

Осталось крови: 249346


У Векламаш течет кровь! Кровотечение составляет 198084...

Осталось крови: 1478043,5


===============================


===============================================ВРЕМЯ Анатолий 3==========================


Урон наносится двуручным оружием.

Итого, урон составляет:1898,25.

Защитное поле противника поглотило0, урон составляет:1898,25.

НЕ УКЛОНИЛСЯ! Не получилось.


ход 0


***НАЧАЛО ПОЛУЧЕНИЯ УРОНА***Векламаш на начало хода получения урона 0 имеет 1478043,5 крови.

Его кровотечение составляет 198084

Входящий урон равен 1898,25

Удар летит в Голова, ее защищает Шкура

Эта штука, имеющая прочность 6772,25, и принимает на себя удар.

Шкура потеряла 1898,25 прочности и имеет теперь 4874 прочности.

Прочность оружия на момент удара составляла 8500ед.

Прочность оружия уменьшилась на 300 ед.

Прочность оружия теперь составляет 8200ед.


***ПРОВЕРКА НА СЛОМАННОСТЬ***

Шкура выдержала удар.

Текущий урон снизился до 1898,25, из-за 300 единиц брони. Удачность броска атакующего умножила коэфф. брони на 0


***УРОН ОРГАНУ***

Голова имеет 216504,5 здоровья.Голова останавливает удар собой.


Наносится урон.Голова получает 3796,5 урона (включая итоги по броску кубика), и имеет 241760 / 212708 здоровья.


По итогам ходаВекламаш получает 3796,5 урона (включая множитель повреждений органа), и имеет 257175 / 228123 здоровья.


ход 1


***НАЧАЛО ПОЛУЧЕНИЯ УРОНА***Векламаш на начало хода получения урона 1 имеет 1478043,5 крови.

Его кровотечение составляет 227136

Входящий урон равен 0

Удар летит в Голова, ее защищает Шкура

Эта штука, имеющая прочность 4874, и принимает на себя удар.

Шкура потеряла 0 прочности и имеет теперь 4874 прочности.

Прочность оружия на момент удара составляла 8200ед.

Прочность оружия уменьшилась на 300 ед.

Прочность оружия теперь составляет 7900ед.


***ПРОВЕРКА НА СЛОМАННОСТЬ***

Шкура выдержала удар.

Текущий урон снизился до 0, из-за 300 единиц брони. Удачность броска атакующего умножила коэфф. брони на 0


***УРОН ОРГАНУ***

Голова имеет 212708 здоровья.Голова останавливает удар собой.


Наносится урон.Голова получает 0 урона (включая итоги по броску кубика), и имеет 241760 / 212708 здоровья.


По итогам ходаВекламаш получает 3796,5 урона (включая множитель повреждений органа), и имеет 257175 / 228123 здоровья.


ход 2


***НАЧАЛО ПОЛУЧЕНИЯ УРОНА***Векламаш на начало хода получения урона 2 имеет 1478043,5 крови.

Его кровотечение составляет 256188

Входящий урон равен 0

Удар летит в Голова, ее защищает Шкура

Эта штука, имеющая прочность 4874, и принимает на себя удар.

Шкура потеряла 0 прочности и имеет теперь 4874 прочности.

Прочность оружия на момент удара составляла 7900ед.

Прочность оружия уменьшилась на 300 ед.

Прочность оружия теперь составляет 7600ед.


***ПРОВЕРКА НА СЛОМАННОСТЬ***

Шкура выдержала удар.

Текущий урон снизился до 0, из-за 300 единиц брони. Удачность броска атакующего умножила коэфф. брони на 0


***УРОН ОРГАНУ***

Голова имеет 212708 здоровья.Голова останавливает удар собой.


Наносится урон.Голова получает 0 урона (включая итоги по броску кубика), и имеет 241760 / 212708 здоровья.


По итогам ходаВекламаш получает 3796,5 урона (включая множитель повреждений органа), и имеет 257175 / 228123 здоровья.


ход 3


***НАЧАЛО ПОЛУЧЕНИЯ УРОНА***Векламаш на начало хода получения урона 3 имеет 1478043,5 крови.

Его кровотечение составляет 285240

Входящий урон равен 0

Удар летит в Голова, ее защищает Шкура

Эта штука, имеющая прочность 4874, и принимает на себя удар.

Шкура потеряла 0 прочности и имеет теперь 4874 прочности.

Прочность оружия на момент удара составляла 7600ед.

Прочность оружия уменьшилась на 300 ед.

Прочность оружия теперь составляет 7300ед.


***ПРОВЕРКА НА СЛОМАННОСТЬ***

Шкура выдержала удар.

Текущий урон снизился до 0, из-за 300 единиц брони. Удачность броска атакующего умножила коэфф. брони на 0


***УРОН ОРГАНУ***

Голова имеет 212708 здоровья.Голова останавливает удар собой.


Наносится урон.Голова получает 0 урона (включая итоги по броску кубика), и имеет 241760 / 212708 здоровья.


По итогам ходаВекламаш получает 3796,5 урона (включая множитель повреждений органа), и имеет 257175 / 228123 здоровья.


У Анатолий 3 течет кровь! Кровотечение составляет 0...

Осталось крови: 249346


У Векламаш течет кровь! Кровотечение составляет 314292...

Осталось крови: 1163751,5


===============================


===============================================ВРЕМЯ Векламаш==========================


Урон наносится двуручным оружием.

Итого, урон составляет:13242,1875.

Защитное поле противника поглотило60, урон составляет:13182,1875.

НЕ УКЛОНИЛСЯ! Ловкости не хватило.


ход 0


***НАЧАЛО ПОЛУЧЕНИЯ УРОНА***Анатолий 3 на начало хода получения урона 0 имеет 249346 крови.

Его кровотечение составляет 0

Входящий урон равен 13182,1875

Удар летит в Грудь, ее защищает Стальной доспех

Эта штука, имеющая прочность 10000, и принимает на себя удар.

Стальной доспех потеряла 0 прочности и имеет теперь 0 прочности.

Прочность оружия на момент удара составляла 25000ед.

Прочность оружия уменьшилась на 0 ед.

Прочность оружия теперь составляет 25000ед.


***ПРОВЕРКА НА СЛОМАННОСТЬ***

Стальной доспех сломано.


***УРОН ОРГАНУ***

Грудь имеет 37080 здоровья.Грудь останавливает удар собой.


Наносится урон.Грудь получает 13182,1875 урона (включая итоги по броску кубика), и имеет 37080 / 23897,8125 здоровья.


По итогам ходаАнатолий 3 получает 13182,1875 урона (включая множитель повреждений органа), и имеет 28050 / 14867,8125 здоровья.


У Векламаш течет кровь! Кровотечение составляет 314292...

Осталось крови: 849459,5


У Анатолий 3 течет кровь! Кровотечение составляет 13182,1875...

Осталось крови: 236163,8125


===============================


===============================================ВРЕМЯ Анатолий 3==========================


Урон наносится двуручным оружием.

Итого, урон составляет:1898,25.

Защитное поле противника поглотило0, урон составляет:1898,25.

НЕ УКЛОНИЛСЯ! Не получилось.


ход 0


***НАЧАЛО ПОЛУЧЕНИЯ УРОНА***Векламаш на начало хода получения урона 0 имеет 849459,5 крови.

Его кровотечение составляет 314292

Входящий урон равен 1898,25

Удар летит в Голова, ее защищает Шкура

Эта штука, имеющая прочность 4874, и принимает на себя удар.

Шкура потеряла 1898,25 прочности и имеет теперь 2975,75 прочности.

Прочность оружия на момент удара составляла 7300ед.

Прочность оружия уменьшилась на 300 ед.

Прочность оружия теперь составляет 7000ед.


***ПРОВЕРКА НА СЛОМАННОСТЬ***

Шкура выдержала удар.

Текущий урон снизился до 1898,25, из-за 300 единиц брони. Удачность броска атакующего умножила коэфф. брони на 0


***УРОН ОРГАНУ***

Голова имеет 212708 здоровья.Голова останавливает удар собой.


Наносится урон.Голова получает 3796,5 урона (включая итоги по броску кубика), и имеет 241760 / 208911,5 здоровья.


По итогам ходаВекламаш получает 3796,5 урона (включая множитель повреждений органа), и имеет 257175 / 224326,5 здоровья.


У Анатолий 3 течет кровь! Кровотечение составляет 13182,1875...

Осталось крови: 222981,625


У Векламаш течет кровь! Кровотечение составляет 347140,5...

Осталось крови: 502319


===============================


===============================================ВРЕМЯ Векламаш==========================


Урон наносится двуручным оружием.

Итого, урон составляет:13242,1875.

Защитное поле противника поглотило60, урон составляет:13182,1875.

НЕ УКЛОНИЛСЯ! Ловкости не хватило.


ход 0


***НАЧАЛО ПОЛУЧЕНИЯ УРОНА***Анатолий 3 на начало хода получения урона 0 имеет 222981,625 крови.

Его кровотечение составляет 13182,1875

Входящий урон равен 13182,1875

Удар летит в Рука 1, ее защищает Длинный меч

Эта штука, имеющая прочность 7000, и принимает на себя удар.

Длинный меч потеряла 0 прочности и имеет теперь 0 прочности.

Прочность оружия на момент удара составляла 25000ед.

Прочность оружия уменьшилась на 13182,1875 ед. (Был принят удар оружие на оружие)

Входящий урон 13182,1875заблокирован!

Прочность оружия теперь составляет 11817,8125ед.


***ПРОВЕРКА НА СЛОМАННОСТЬ***

Длинный меч сломано.


***УРОН ОРГАНУ***

Рука 1 имеет 6610 здоровья.Рука 1 останавливает удар собой.


Наносится урон.Рука 1 получает 0 урона (включая итоги по броску кубика), и имеет 6610 / 6610 здоровья.


По итогам ходаАнатолий 3 получает 0 урона (включая множитель повреждений органа), и имеет 28050 / 14867,8125 здоровья.


У Векламаш течет кровь! Кровотечение составляет 347140,5...

Осталось крови: 155178,5


У Анатолий 3 течет кровь! Кровотечение составляет 13182,1875...

Осталось крови: 209799,4375


===============================


===============================================ВРЕМЯ Анатолий 3==========================


Оружие сломалось!.

Урон наносится двуручным оружием.

Итого, урон составляет:1508,25.

Защитное поле противника поглотило0, урон составляет:1508,25.

НЕ УКЛОНИЛСЯ! Не получилось.


ход 0


***НАЧАЛО ПОЛУЧЕНИЯ УРОНА***Векламаш на начало хода получения урона 0 имеет 155178,5 крови.

Его кровотечение составляет 347140,5

Входящий урон равен 1508,25

Удар летит в Голова, ее защищает Шкура

Эта штука, имеющая прочность 2975,75, и принимает на себя удар.

Шкура потеряла 1508,25 прочности и имеет теперь 1467,5 прочности.

Прочность оружия на момент удара составляла 0ед.

Прочность оружия уменьшилась на 0 ед.

Прочность оружия теперь составляет 0ед.


***ПРОВЕРКА НА СЛОМАННОСТЬ***

Шкура выдержала удар.

Текущий урон снизился до 1508,25, из-за 300 единиц брони. Удачность броска атакующего умножила коэфф. брони на 0


***УРОН ОРГАНУ***

Голова имеет 208911,5 здоровья.Голова останавливает удар собой.


Наносится урон.Голова получает 3016,5 урона (включая итоги по броску кубика), и имеет 241760 / 205895 здоровья.


По итогам ходаВекламаш получает 3016,5 урона (включая множитель повреждений органа), и имеет 257175 / 221310 здоровья.


У Анатолий 3 течет кровь! Кровотечение составляет 13182,1875...

Осталось крови: 196617,25


У Векламаш течет кровь! Кровотечение составляет 383005,5...

Осталось крови: -227827


Векламаш умер от кровопотери.


===============================


===============================================ВРЕМЯ Анатолий 3==========================


Оружие сломалось!.

Урон наносится двуручным оружием.

Итого, урон составляет:1508,25.

Защитное поле противника поглотило0, урон составляет:1508,25.

НЕ УКЛОНИЛСЯ! Не получилось.


ход 0


***НАЧАЛО ПОЛУЧЕНИЯ УРОНА***Векламаш на начало хода получения урона 0 имеет 0 крови.

Его кровотечение составляет 383005,5

Входящий урон равен 1508,25

Удар летит в Плечо 1, ее защищает Шкура

Эта штука, имеющая прочность 20000, и принимает на себя удар.

Шкура потеряла 1508,25 прочности и имеет теперь 18491,75 прочности.

Прочность оружия на момент удара составляла 0ед.

Прочность оружия уменьшилась на 0 ед.

Прочность оружия теперь составляет 0ед.


***ПРОВЕРКА НА СЛОМАННОСТЬ***

Шкура выдержала удар.

Текущий урон снизился до 1508,25, из-за 300 единиц брони. Удачность броска атакующего умножила коэфф. брони на 0


***УРОН ОРГАНУ***

Плечо 1 имеет 165640 здоровья.Плечо 1 останавливает удар собой.


Наносится урон.Плечо 1 получает 1508,25 урона (включая итоги по броску кубика), и имеет 165640 / 164131,75 здоровья.


По итогам ходаВекламаш получает 1508,25 урона (включая множитель повреждений органа), и имеет 257175 / 219801,75 здоровья.


У Анатолий 3 течет кровь! Кровотечение составляет 13182,1875...

Осталось крови: 183435,0625


У Векламаш течет кровь! Кровотечение составляет 384513,75...

Осталось крови: -384513,75


Векламаш умер от кровопотери.


===============================