# Знаки различия 2-го Ростовского гренадёрского полка Российской империи

Олег Северюхин

Виды гренадёрских погон Российской империи


Знаки различия 2-го Ростовского гренадёрского полка Российской империи


Рядовой, Ефрейтор, Младший унтер-офицер, Старший унтер-офицер, Фельдфебель


Подпрапорщик, Подпрапорщик на должности фельдфебеля, Зауряд-прапорщик на должности фельдфебеля, Зауряд-прапорщик на офицерской должности


Прапорщик, Подпоручик, Поручик, Штабс-капитан


Капитан, Подполковник, Полковник


Роман альтернативной истории "Ваше благородие"