# Знаки различия армии Сербии

Олег Васильевич Северюхин

Знаки различия армии Сербии (королевская гвардия), 1908-1916


Рядовой, Капрал, Младший сержант, Сержант


Штаб-сержант


Подпоручик, Поручик, Капитан 2 класса, Капитан 1 класса


Майор, Подполковник, Полковник (Галун вариант 1)


Майор, Подполковник, Полковник (Галун вариант 2)


Майор, Подполковник, Полковник (Галун вариант 3)


Майор, Подполковник, Полковник (Галун вариант 4)


Генерал-майор, Генерал, Воевода (фельдмаршал)


Знаки различия армии Сербии, после 2006 года


Рядовой, Капрал, Младший сержант


Cержант, Старший сержант, Старший сержант 1 класса, Главный фельдфебель, Главный фельдфебель 1 класса


Подпоручик, Поручик, Капитан


Майор, Подполковник, Полковник


Бригадный генерал, Генерал-майор, Генерал-подполковник, Генерал-полковник


Перейти на главную страницу сайта