# Антенна U A 6 A G W v.20.61

Александр Васильевич Грачёв

Электрическая схема этой антенны, при всей своей похожести на электрические схемы антенн - предшественниц, имеет принципиальные отличия. Отличия эти появились в результате осмысления результатов опытов проведенных членами клуба "MLC".

Грачёв Александр Васильевич

Антенна UA6AGW v.20.61