# Когда Господь устал

Сергей Варсонофьев

Когда кажется, что дошёл до предела, что жизнь прожита, и прожита не так... Пьеса-монолог человека, который остался один.

Учитывая, что пьесу "Когда Господь устал" как минимум дважды поставили на сцене, не спросив разрешения и даже не уведомив автора, я принял решение удалить её из сети.